الهدف

يسمح لك التقرير التقني 069 (TR-069) بإنشاء اتصال بين خادم التكوين التلقائي (ACS) ومعدات أماكن عمل العميل (CPE). يستخدم مزود خدمة الإنترنت (ISP) مصدر المحتوى الإضافي لتكوين الجهاز تلقائيا عن بعد دون تدخل من المستخدم. من خلال إستخدام TR-069، تتصل الوحدات الطرفية بخوادم التكوين التلقائي وتنشئ اتصالا. CPE هي وحدة طرفية والمعدات المرتبطة بها في أماكن إستخدام الخدمة، والتي يتم توصيلها بقناة الاتصالات السلكية واللاسلكية لمزود الخدمة.

يشرح هذا المقال كيفية تكوين إعدادات TR-069 على RV315W.

الجهاز القابل للتطبيق

· الطراز RV315W

إصدار البرامج

•1.01.03

إعدادات TR-069

الخطوة 1. قم بتسجيل الدخول إلى الأداة المساعدة لتكوين الويب واختر إدارة النظام > إعدادات TR-069. تظهر صفحة إعدادات TR-069:

الخطوة 2. طقطقت ال enable لاسلكي أن يمكن ال TR-069 على ال RV315w.

ملاحظة: يسمح تمكين TR-069 للمسؤول بتكوين ACS و CPE على الجهاز أيضا.

خوادم التهيئة التلقائية (ACS)

الخطوة 1. أدخل عنوان URL الخاص ب ACS في حقل URL. يربط عنوان URL هذا RV315W بخادم ACS البعيد.

الخطوة 2. أدخل اسم المستخدم للوصول إلى خادم ACS في حقل اسم المستخدم. يتم توفير اسم المستخدم هذا بواسطة ISP.

الخطوة 3. دخلت الكلمة أن يكون عينت إلى ال username في الكلمة مجال. يتم توفير كلمة المرور هذه بواسطة ISP.

الخطوة 4. طقطقة حفظ.

معدات أماكن عمل العملاء (CPE)

الخطوة 1. دخلت ال username أن يجعل توصيل مع ال CPE في ال username مجال. يجب أن يكون هذا المستخدم مستخدما للخادم البعيد.

الخطوة 2. أدخل كلمة مرور الخادم البعيد لإنشاء الاتصال ب CPE في حقل كلمة المرور. يتم إستخدام كلمة المرور هذه لمصادقة المستخدم على الخادم البعيد.

الخطوة 3. (إختياري) أن يرسل ال CPE ربط معلومات، طقطقت ال enable لاسلكي زر في ال send يعلم ربط مجال. تتضمن حزم CPE المعلومات التي يستخدمها الجهاز حاليا.

الخطوة 4. إذا تم تمكين إرسال حزم الإعلام في الخطوة 3، فأدخل الفاصل الزمني الذي يرسل فيه CPE حزم المعلومات. هذه المرة معطاة بالثواني.

الخطوة 5. أدخل رقم المنفذ الذي يتم إستخدامه لبدء طلب إلى خادم TR-069 في حقل منفذ اتصال الطلب.

الخطوة 6. (إختياري) لتنزيل برنامج ل RV315W، انقر فوق طلب الإرسال إلى خادم TR-069 في حقل طلب التنزيل. هناك خياران:

· البرنامج الثابت — يعمل هذا على إرسال طلب إلى خادم TR-069 لتنزيل البرنامج الثابت RV315W.

· تكوين المورد — يؤدي هذا إلى إرسال طلب إلى خادم TR-069 لتنزيل تكوين المورد RV315W.

الخطوة 7. انقر فوق إرسال لإرسال الطلب إلى خادم TR-069 في حقل طلب التنزيل.

الخطوة 8. (إختياري) لتحميل البرنامج من RV315W إلى خادم TR-069، انقر فوق طلب الإرسال إلى خادم TR-069 في حقل طلب التحميل. هناك خياران:

· ملف التكوين — يقوم هذا بإرسال طلب إلى خادم TR-069 لتحميل ملف تكوين RV315W.

· تكوين المورد — يرسل هذا طلبا إلى خادم TR-069 لتحميل تكوين المورد RV315W.

الخطوة 9. انقر فوق إرسال لإرسال الطلب إلى خادم TR-069 في حقل طلب التحميل.

الخطوة 10. (إختياري) لتغيير طلب الحساب، انقر فوق إرسال في حقل طلب تغيير الحساب. يسمح طلب التغيير هذا بتغيير كلمة المرور الإدارية ل RV315W.

الخطوة 11. طقطقة حفظ.