الهدف

بمجرد إعداد قاعدة جدار الحماية للجهاز بحيث يمكنه إرسال الحزم واستقبالها من خوادم أخرى، يمكن للمستخدم تحديد الخدمة التي تتحكم فيها القاعدة على الجهاز. يمكن أن تتراوح هذه الخدمات من HTTP إلى Telnet في أي مكان. يتيح تحديد خدمات جديدة للجهاز للمستخدم فرصة إدخال أي خدمة لاستخدامها لقاعدة جدار الحماية. توضح هذه المقالة كيفية تكوين إدارة الخدمة على موجه VPN CVR100W.

الجهاز القابل للتطبيق

· CVR100W

إصدار البرامج

•1.0.1.19

إدارة الخدمات

الخطوة 1. قم بتسجيل الدخول إلى الأداة المساعدة لتكوين الويب واختر جدار الحماية > إدارة الخدمة. تظهر صفحة إدارة الخدمات:

الخطوة 2. انقر فوق إضافة صف لإضافة خدمة أخرى.

الخطوة 3. أدخل اسم الخدمة الجديدة في حقل اسم الخدمة. يستخدم هذا لتحديد الخدمة.

الخطوة 4. حدد واحدا مما يلي في حقل البروتوكول:

· يوفر بروتوكول التحكم في الإرسال TCP— الخدمة بعملية تسليم موثوقة يتم التحقق من خطأها بين الخادم والشبكات الأخرى.

· UDP— لا يتضمن بروتوكول مخطط بيانات المستخدم بروتوكول مصافحة مع الأجهزة الأخرى لأسباب أمنية. وهذا يجعل الإرسال والاستقبال أسرع، ولكن لا يمكن الاعتماد عليهما من نواح عديدة.

· TCP و UDP— يحتوي هذا التحديد على كل بروتوكول يعمل معا على منفذ واحد.

· لا يستخدم بروتوكول رسائل التحكم في الإنترنت ICMP بشكل خاص لنقل البيانات بين الأنظمة، ومع ذلك، يمكن إستخدامه لترحيل الرسائل في حالة تعذر الوصول إلى خدمة معينة.

الخطوة 5. أدخل رقم المنفذ الأول للخدمة في حقل منفذ البدء.

الخطوة 6. أدخل رقم المنفذ الأخير للخدمة في حقل المنفذ الطرفي.

الخطوة 7. طقطقة حفظ.

الخطوة 8. (إختياري) لتحرير خدمة، حدد خانة الاختيار للخدمة، وانقر فوق تحرير، وقم بتحرير الحقول المطلوبة، وانقر فوق حفظ.

الخطوة 9. (إختياري) لحذف خدمة، حدد خانة الاختيار للخدمة، انقر فوق حذف، وانقر فوق حفظ.