الهدف

يسمح خيار إعادة الضبط إلى إعدادات المصنع الافتراضية للمستخدمين بحذف جميع الميزات التي تم تغييرها في أداة التكوين المساعدة. في العادة، ستحل إعادة التعيين العديد من المشاكل التي تنشأ مع الجهاز.

يوضح هذا المقال كيفية إعادة الضبط إلى إعدادات إعدادات المصنع الافتراضية.

الجهاز القابل للتطبيق

· الطراز RV315W

إصدار البرامج

•1.01.03

إعادة الضبط إلى إعدادات المصنع الافتراضية

الخطوة 1. قم بتسجيل الدخول إلى الأداة المساعدة لتهيئة الويب واختر إدارة النظام > إعادة الضبط إلى إعدادات المصنع الافتراضية. تظهر صفحة إعادة الضبط إلى إعدادات المصنع الافتراضية:

الخطوة 2. انقر فوق إعادة الضبط إلى إعدادات المصنع الافتراضية. تظهر نافذة تحذير.

الخطوة 3. وانقر فوق OK. انتظر حتى يتم تطبيق إعادة التعيين على الجهاز. ما إن يتم إكمال، كل عملية إعداد يتم استعادتها إلى الإعدادات الافتراضية.