الهدف

تقوم إعدادات الوقت بتعيين التاريخ والوقت الحاليين للجهاز. يعتبر الوقت الدقيق على الجهاز أمرا مهما بالنسبة للمسؤول لأنه يساعد على المراقبة في أي وقت يحدث عطل في النظام أو في أي وقت يجب تطبيق قواعد معينة. توضح هذه المقالة كيفية تكوين إعدادات الوقت على موجه VPN RV315W.

الجهاز القابل للتطبيق

· الطراز RV315W

إصدار البرامج

•1.01.03

ضبط الوقت

الخطوة 1. قم بتسجيل الدخول إلى الأداة المساعدة لتكوين الويب واختر إدارة النظام > إعدادات الوقت. يتم فتح صفحة وقت النظام:

يتم عرض الوقت الحالي في حقل وقت النظام الحالي. يتبع هذا التنسيق (سنة - شهر - يوم) (ساعة - دقيقة). هناك طريقتان لضبط الوقت في النظام:

'ديناميكيا — يعمل هذا على تعيين وقت النظام عند مزامنة الجهاز مع خادم بروتوكول وقت الشبكة (NTP).

· يدويا — يحدد المسؤول الوقت يدويا على الجهاز.

ديناميكي

خادم بروتوكول وقت الشبكة (NTP) هو خادم لديه حق الوصول إلى الساعة التلقائية التي توفر وقتا دقيقا للأجهزة الموجودة على الشبكة. تساعد خوادم NTP على مزامنة الوقت من خلال شبكة بحيث يمكن تنفيذ الميزات المجدولة على أجهزة متعددة في نفس الوقت.

الخطوة 1. انقر فوق زر الاختيار الديناميكي لتكوين إعدادات الوقت بشكل ديناميكي.

الخطوة 2. في حقل NTP Server 1، أدخل اسم مجال خادم NTP الذي يستلم RV315W منه الوقت.

يدخل خطوة 3. (إختياري) أن يشكل إضافي NTP نادل، ال domain name لآخر NTP نادل في ال NTP نادل 2 مجال.

الخطوة 4. انقر فوق حفظ لحفظ إعدادات الوقت.

يدويا

الخطوة 1. انقر فوق الزر لاسلكي يدويا لتكوين إعدادات الوقت يدويا.

الخطوة 2. إختيار السنة من القائمة المنسدلة السنة.

الخطوة 3. إختيار الشهر من القائمة المنسدلة "الشهر".

الخطوة 4. إختيار اليوم من القائمة المنسدلة "يوم".

الخطوة 5. إختيار الساعة من القائمة المنسدلة "ساعة".

الخطوة 6. أختر الدقيقة من القائمة المنسدلة "دقيقة".

الخطوة 7. انقر فوق حفظ لحفظ إعدادات الوقت.