الهدف

يتم إستخدام صفحة إدارة المستخدم لإنشاء المستخدمين وتغيير كلمات المرور الخاصة بالمستخدمين.

يوضح هذا المقال كيفية إضافة مستخدمين من خلال ميزة "إدارة المستخدم" على الموجه RV315W.

الجهاز القابل للتطبيق

· الطراز RV315W

إصدار البرامج

•1.01.03

تكوين إدارة المستخدم

الخطوة 1. قم بتسجيل الدخول إلى الأداة المساعدة لتكوين الويب واختر إدارة النظام > إدارة المستخدم. تظهر صفحة إدارة المستخدم:

الخطوة 2. أدخل اسم مستخدم في حقل اسم المستخدم.

الخطوة 3. أدخل كلمة مرور للمستخدم في حقل كلمة المرور.

ملاحظة: يمثل العداد الموجود على يمين حقل كلمة المرور قوة كلمة المرور المختارة. يوفر المزيج المجمع من الحروف الكبيرة، الحروف الصغيرة، والرموز أقوى مجموعات كلمات المرور.

الخطوة 4. أعد إدخال كلمة المرور في حقل تأكيد كلمة المرور.

الخطوة 5. انقر على إضافة لوضع التوصيف في قائمة المستخدمين المحليين. تظهر نافذة تأكيد.

الخطوة 6. انقر فوق موافق لإنهاء الإجراء.

ملاحظة: يحدد حقل الامتياز نوع الحساب المرتبط بكل ملف تخصيص. يتمتع نوع مستخدم المسؤول بحق الوصول الكامل إلى الجهاز ويمكنه تغيير أي إعدادات على الجهاز. للمستخدم العادي وصول محدود إلى الجهاز، وله امتيازات قراءة فقط لمعظم إعدادات الجهاز. لا يزال لدى المستخدم العادي حق الوصول إلى ملف التعريف الخاص به ويمكنه تحرير حسابه في أي وقت.

الخطوة 7. (إختياري) لحذف مستخدم محلي، حدد خانة الاختيار قائمة المستخدمين المحليين لملف تعريف المستخدم لإزالته، ثم انقر فوق حذف. تظهر نافذة تأكيد.

الخطوة 8. انقر فوق موافق لإنهاء الإجراء.

الخطوة 9. (إختياري) لتغيير كلمة المرور الخاصة بمستخدم محلي، حدد خانة الاختيار قائمة المستخدمين المحليين لكلمة مرور ملف تعريف المستخدم لتغييرها، ثم انقر على تغيير كلمة المرور. تظهر نافذة تغيير كلمة المرور.

الخطوة 10. قم بتحرير كلمة المرور كما تريد وانقر حفظ.