الهدف

يحمي جدار الحماية الشبكة من الوصول غير المصرح به من خارج الشبكة. كما أنه يساعد على الحد من الوصول إلى الشبكة الخارجية من المستخدمين داخل الشبكة. يتم إنشاء جداول جدار الحماية لتطبيق جدار الحماية خلال أيام وأوقات محددة.

يشرح هذا المقال كيفية إضافة/تحرير جدول جدار حماية على موجه VPN CVR100W.

الجهاز القابل للتطبيق

· موجه VPN CVR100W

إصدار البرامج

•1.0.1.19

إدارة الجداول

الخطوة 1. قم بتسجيل الدخول إلى الأداة المساعدة لتكوين الويب واختر جدار الحماية > إدارة الجدول. يتم فتح صفحة إدارة الجدول:

الخطوة 2. في جدول الجداول، انقر فوق إضافة صف. يتم فتح صفحة إضافة/تحرير الجداول:

الخطوة 3. في حقل "اسم الجدول"، أدخل اسما للجدول.

الخطوة 4. من القائمة المنسدلة "أيام الجدولة"، أختر خيارا.

· جميع الأيام - يطبق الجدول الزمني كل يوم من أيام الأسبوع. إذا كان هذا الخيار محددا، فإن خانات الاختيار لأيام محددة تكون غير نشطة.

· أيام محددة — يتم تطبيق الجدول الزمني في أيام محددة من الأسبوع. حدد خانات الاختيار للأيام التي تريد تطبيق الدالة عليها.

الخطوة 5. من القائمة المنسدلة جدولة الوقت، أختر خيارا.

· طوال اليوم — يتم تطبيق الجدول طوال اليوم. إذا كان هذا الخيار محددا، فإن حقلي وقت البدء ووقت الانتهاء تكون غير نشطة

· أوقات محددة - لا يطبق الجدول إلا في أوقات محددة من اليوم. أختر وقتا لبدء الجدولة من القوائم المنسدلة لوقت البدء، واختر وقتا لإنهاء الوظيفة من القوائم المنسدلة لوقت الانتهاء.

الخطوة 6. طقطقة حفظ. يتم فتح صفحة إدارة الجدول وتحديث جدول الجداول.

الخطوة 7. (إختياري) لتحرير إدخال جدول في جدول الجداول، حدد خانة الاختيار للإدخال، وانقر فوق تحرير، وقم بتحرير الحقول المطلوبة، وانقر فوق حفظ.

الخطوة 8. (إختياري) لحذف إدخال جدول في جدول الجداول، حدد خانة الاختيار الخاصة ب ، انقر فوق حذف، وانقر فوق حفظ.