الهدف

بروتوكول الإنترنت (IP) مسؤول عن تسليم حركة المرور عبر الشبكة. يستخدم CVR100W كلا من وضعي IPv4 و IPv6. لا تتطلب هذه البروتوكولات النقطتين النهائيتين لتأكيد الاتصال من خلال إجراء الأمان "المصافحة باليد"، والذي يجعلها سريعة وفعالة. وهم يستخدمون أيضا أفضل طرق تسليم الجهد لتوجيه الحزم. يشرح هذا المقال كيفية تكوين وضع IP على موجه VPN CVR100W.

الجهاز القابل للتطبيق

· CVR100W

إصدار البرامج

•1.0.1.19

وضع IP

الخطوة 1. قم بتسجيل الدخول إلى الأداة المساعدة لتكوين الويب واختر شبكة > وضع IP. يتم فتح صفحة وضع IP:

الخطوة 2. من القائمة المنسدلة وضع IP، أختر واحدا مما يلي:

ملاحظة: IPv4 هو إصدار البروتوكول المستخدم الأقدم ولكنه الأكثر شيوعا والذي يعطي عنوانا لكل جهاز متصل بالإنترنت. ومع ذلك، ستنتهي صلاحية هذه العناوين في نهاية المطاف، لذلك تم إنشاء IPv6 لخلافة IPv4 وسيقوم في نهاية المطاف بترقية بروتوكول الإنترنت معا. هذان البروتوكولان متشابهان للغاية ويمكن إستخدامهما لأي مواصفات وضع IP أدناه.

· الشبكة المحلية (LAN):IPv4، WAN:IPv4 — تستخدم منافذ الشبكة المحلية (LAN) والشبكة واسعة النطاق (WAN) كلا من IPv4.

· الشبكة المحلية (LAN):IPv6، WAN:IPv4 — يستخدم منفذ الشبكة المحلية (LAN) بروتوكول IPv6 ويستخدم منفذ WAN بروتوكول IPv4.

· الشبكة المحلية (LAN):IPv6، WAN:IPv6 — تستخدم منافذ الشبكة المحلية (LAN) والشبكة واسعة النطاق (WAN) كلا من IPv6.

· الشبكة المحلية (LAN):IPv4+IPv6، WAN:IPv4 — يستخدم منفذ الشبكة المحلية (LAN) كلا من IPv4 و IPv6 ويستخدم منفذ WAN IPv4. يعمل كلا وضعي IP على منفذ واحد معا في وقت واحد، ولكن حركة مرور الحزم ستظل تستخدم بروتوكول واحد فقط.

· الشبكة المحلية (LAN):IPv4+IPv6، WAN:IPv4+IPv6 — تستخدم منافذ الشبكة المحلية (LAN) والشبكة واسعة النطاق (WAN) كلا من IPv4 و IPv6. يعمل كلا وضعي IP على منفذ واحد معا في وقت واحد، ولكن حركة مرور الحزم ستظل تستخدم بروتوكول واحد فقط.

الخطوة 3. (إختياري) بالنسبة لجميع الأوضاع، بجانب وضع LAN:IPv4، WAN:IPv4 IP، يصبح السهم المنسدل "show static 6to4 DNS Entry" متوفرا. 6to4 هي ميزة الاتصال النفقي التي تسمح للمستخدم بإرسال حزم IPv6 من شبكة LAN IPv6 عبر شبكة IPv4 WAN. انقر فوق السهم المنسدل show static 6to4 DNS Entry. تظهر حقول إدخال DNS الثابتة من 6to4:

الخطوة 4. لا تقم بإدخال أكثر من 5 تعيينات من المجال إلى IP في حقلي المجال و IP. يكون تعيين 6to4 عندما يتم تعيين اسم مجال إلى عنوان IPv6.

الخطوة 5. طقطقة حفظ.

الخطوة 6. تظهر نافذة المعلومات.

الخطوة 7. وانقر فوق OK.

تحذير: سيتم تعيين عنوان IP افتراضي جديد للجهاز لتغيير وضع IP.