الهدف

الشبكة الخاصة الظاهرية (VPN) هي شبكة توفر الاتصال بين شبكتين بعيدتين عن طريق اتصال نفق الإنترنت. يتضمن نفق VPN البيانات، ويحمل البيانات إلى الوجهة ثم يزيل كبسلة البيانات الخاصة بالمستقبل. تعرض صفحة حالة اتصال عميل شبكة VPN عملاء شبكة VPN الذين تم تكوينهم على الموجه وحالة الاتصال الخاصة بهم. يشرح هذا المقال كيفية عرض حالة عملاء نفق VPN على RV110W.

الجهاز القابل للتطبيق

· الطراز RV110W

إصدار البرامج

•1.2.0.9

حالة اتصال عميل شبكة VPN

الخطوة 1. قم بتسجيل الدخول إلى الأداة المساعدة لتكوين الويب واختر الحالة > حالة الشبكة الخاصة الظاهرية (VPN). يتم فتح حالة شبكة VPN:

يتم عرض المعلومات التالية في جدول حالة اتصال مستخدم شبكة VPN:

· اسم المستخدم — يعرض اسم مستخدم نفق VPN.

· عنوان IP البعيد — يعرض عنوان IP البعيد الخاص بنفق الشبكة الخاصة الظاهرية (VPN).

· الحالة — يعرض الحالة الحالية لعميل VPN. هناك حالتان:

- عبر الإنترنت — يشير إلى إنشاء نفق الشبكة الخاصة الظاهرية (VPN) ووجود اتصال.

- دون اتصال— يشير إلى أن نفق VPN غير متصل أو فشل الاتصال.

· وقت البدء— يعرض الوقت الذي بدأ فيه مستخدم شبكة VPN الاتصال.

· وقت الانتهاء — يعرض الوقت الذي قام فيه مستخدم الشبكة الخاصة الظاهرية (VPN) بإنهاء الاتصال.

· المدة — يعرض مقدار الوقت الذي استخدمه مستخدم شبكة VPN في ثوان.

· البروتوكول — يعرض البروتوكول الذي استخدمه المستخدم لإنشاء الاتصال بنفق الشبكة الخاصة الظاهرية (VPN) . هناك خياران محتملان، بروتوكول الاتصال النفقي من نقطة إلى نقطة (PPTP) و QuickVPN.

الخطوة 2. (إختياري) لقطع اتصال مستخدم بنفق VPN، انقر فوق قطع الاتصال.