الهدف

تتيح صفحة الإحصائيات اللاسلكية على الموجه للمسؤول عرض حالة الواجهات وحركة المرور التي تأتي من خلالها. تساعد هذه الإحصائيات مسؤول الشبكة في أستكشاف أخطاء الأجهزة المتصلة بالموجه وإصلاحها. كما يمكن أن يستخدم المسؤول هذه الإحصائيات لتحديد حجم البيانات والطاقة التي يجب تخصيصها.

يشرح هذا المقال كيفية عرض إحصائيات لاسلكية على الموجه CVR 100W Wireless-N 300M.

الجهاز القابل للتطبيق

· موجه VPN CVR 100W

إصدار البرامج

•1.0.1.19

إحصائيات لاسلكية

الخطوة 1. قم بتسجيل الدخول إلى الأداة المساعدة لتكوين الويب واختر الحالة > إحصائيات لاسلكية.

الخطوة 2. تظهر صفحة الإحصائيات اللاسلكية:

يعرض جدول الإحصائيات اللاسلكية الحقول التالية:

· اسم SSID — يسرد معرف مجموعة الخدمة المتوفر. يعرف SSID أيضا باسم اللاسلكي.

· الحزمة — عدد الحزم المرسلة والمستلمة لكل SSID.

· BYTE — عدد وحدات البايت المرسلة والمستلمة لكل SSID.

· خطأ — عدد الأخطاء المرسلة والمستلمة لكل SSID.

· عدد الحزم المسقطة التي تم إرسالها واستقبالها لكل SSID.

· البث المتعدد — عدد الحزم التي تم إرسالها واستقبالها باستخدام وحدة بت البث المتعدد التي تم تعيينها لكل SSID.

· التصادمات — عدد التصادمات منذ آخر تحديث أو المسح اليدوي لكل SSID.

الخطوة 3. من القائمة المنسدلة تحديث المعدل، أختر المعدل المرغوب الذي يتم به التقاط الإحصائيات. يتم تجميع النتائج حتى يتم مسح العدادات.

· عدم التحديث — يتم أخذ الإحصاءات اللاسلكية في البداية ولكنها لا تؤخذ بعد التقاط الصورة الأولية.

· 15 ثانية. — يتم أخذ الإحصاءات اللاسلكية كل 15 ثانية.

· 30 ثانية. — يتم أخذ الإحصاءات اللاسلكية كل 30 ثانية.

· 60 ثانية. — تأخذ الإحصاءات اللاسلكية كل 60 ثانية.

الخطوة 4. (إختياري) لعرض بيانات البايت بالكيلوبايت والبيانات الرقمية الأخرى في نموذج تقريبي، حدد خانة الاختيار إظهار بيانات الإحصائيات المبسطة.

ملاحظة: النموذج الافتراضي لجدول الإحصائيات اللاسلكية هو وحدات البايت لبيانات البايت والنموذج الطويل للبيانات الرقمية الأخرى.

الخطوة 5. (إختياري) لمسح جدول الإحصائيات اللاسلكية، انقر على مسح العدادات.

الخطوة 6. انقر على حفظ لحفظ التغييرات وعرض جدول الإحصائيات اللاسلكية المحدث. يتم عرض مطالبة في أعلى الصفحة للإشارة إلى ما إذا كان التكوين ناجحا أم لا.

القرار

أنت الآن قادر على عرض الإحصاءات اللاسلكية على موجه VPN CVR 100W.

توفر الروابط التالية معلومات إضافية قد تجدها مفيدة:

- صفحة المنتج لموجه VPN CVR100W Wireless-N من Cisco.

- عرض الإحصائيات اللاسلكية على الموجه RV130W.

- عرض الإحصائيات اللاسلكية على RV110W