الهدف

تظهر صفحة إحصائيات المنفذ مجموعة كبيرة من معلومات المنافذ المهمة التي يمكن أن تساعد في أستكشاف الأخطاء وإصلاحها لمعرفة ما حدث من أخطاء وأين حدثت الأخطاء في الشبكة. كما تكون صفحة إحصائيات المنفذ مفيدة لجمع البيانات ورؤية مقدار النشاط على كل منفذ. يشرح هذا المقال كيفية عرض إحصائيات المنفذ على موجه VPN CVR100W.

الجهاز القابل للتطبيق

· موجه VPN CVR100W

إصدار البرامج

•1.0.1.19

إحصائيات المنفذ

الخطوة 1. قم بتسجيل الدخول إلى الأداة المساعدة لتكوين الويب واختر الحالة > إحصائيات المنفذ. تظهر صفحة إحصائيات المنفذ:

الخطوة 2. أختر الوقت الذي ينتظره الجهاز لتحديث الصفحة من القائمة المنسدلة "تحديث معدل التحديث". القيم المحتملة هي بلا تحديث، 15 ثانية، 30 ثانية و 60 ثانية.

الخطوة 3. (إختياري) لإظهار البيانات بالكيلوبايت بدلا من وحدات البايت، حدد خانة الاختيار إظهار بيانات إحصائية مبسطة.

يتم عرض البيانات التالية في جدول إحصائيات المنافذ:

· الواجهة — اسم الواجهة.

· الحزمة — عدد الحزم المرسلة والمستلمة.

· بايت — عدد وحدات البايت المرسلة والمستلمة.

· خطأ — عدد أخطاء الحزم المرسلة والمستلمة.

· تم الإسقاط — عدد الحزم التي تم إسقاطها.

· البث المتعدد — عدد حزم البث المتعدد المرسلة. البث المتعدد هو عندما يتم إرسال حزمة من المعلومات من مصدر واحد إلى وجهات متعددة محددة في وقت واحد.

· التصادمات — عدد تصادمات الإشارات على هذا المنفذ. يقع إصطدام عندما يحاول أكثر من أداة أن يرسل ربط إلى ال نفسه شبكة قطعة في نفس الوقت. وهذا يتسبب في حدوث مشكلات توقف في النظام بالإضافة إلى عدم الكفاءة في الشبكة.

الخطوة 4. (إختياري) لمسح كل الإحصائيات المسجلة، انقر فوق مسح العدادات.

الخطوة 5. انقر فوق حفظ لحفظ التغييرات.