الهدف

إعادة ضبط المصنع هي إعادة ضبط كاملة على الجهاز على إعدادات المصنع الافتراضية. ويكون هذا الإجراء مفيدا عندما تريد إزالة تكوين غير مرغوب فيه موجود على الجهاز.

يعد إعادة تشغيل الجهاز أمرا ضروريا لتنفيذ بعض التكوينات الجديدة التي تم إجراؤها على الأداة المساعدة لتكوين الويب. يتم إجراء إعادة تشغيل (أو إعادة تشغيل) لجهاز الشبكة إذا تم تجميد الجهاز، أو تم تغيير إعدادات معينة على الجهاز.

يشرح هذا المقال كيفية إعادة تمهيد إعدادات المصنع الافتراضية واستعادتها، الموجه CVR100W VPN.

الجهاز القابل للتطبيق

· CVR100W

إصدار البرامج

•1.0.1.19

إستعادة إعدادات المصنع الافتراضية وإعادة التمهيد

إستعادة إعدادات المصنع الافتراضية

الخطوة 1. قم بتسجيل الدخول إلى الأداة المساعدة لتكوين الويب واختر إدارة > إستعادة إعدادات المصنع الافتراضية. تظهر صفحة إستعادة إعدادات المصنع الافتراضية:

الخطوة 2. انقر فوق إستعادة إعدادات المصنع الافتراضية لاستعادة جميع الإعدادات الحالية إلى إعدادات المصنع الافتراضية.

إعادة التشغيل

الخطوة 1. قم بتسجيل الدخول إلى الأداة المساعدة لتكوين الويب واختر إدارة > إعادة التمهيد. تفتح صفحة إعادة التشغيل:

الخطوة 2. انقر على إعادة التشغيل لإعادة تشغيل الجهاز.