الهدف

في حالات معينة، من المفضل إستعادة تكوين الموجه إلى إعدادات المصنع الافتراضية الأصلية. ويكون هذا الإجراء مفيدا عندما تريد إزالة تكوين غير مرغوب فيه موجود في الموجه. إذا قمت بتكوين موجه وأصبح التكوين معقدا للغاية أو إذا كنت تريد نقل موجه من شبكة إلى أخرى، فيمكنك إعادة ضبط الموجه إلى إعدادات المصنع الافتراضية وتكوينه كموجه جديد. يقدم هذا المستند معلومات حول كيفية إستعادة سلسلة موجه VPN RV32x إلى إعدادات المصنع الافتراضية الخاصة بها عبر طريقتين. الأولى عبر واجهة المستخدم، والثانية هي زر إعادة الضبط الفعلي.

تحذير: بعد إعادة الضبط، يتم فقد جميع التكوينات التي تم حفظها على الجهاز.

الأجهزة القابلة للتطبيق | إصدار البرنامج الثابت

- RV320 | (تنزيل الأحدث)

- RV325 | (تنزيل الأحدث)

إعادة ضبط الموجه إلى إعدادات المصنع الافتراضية

الطريقة 1 - إعدادات المصنع الافتراضية

الخطوة 1. قم بتسجيل الدخول إلى الأداة المساعدة لتكوين الويب واختر إدارة النظام > إعدادات المصنع الافتراضية. يتم فتح صفحة إعدادات المصنع الافتراضية:

الخطوة 2. انقر فوق إعدادات المصنع الافتراضية لاستعادة الموجه إلى إعدادات إعدادات إعدادات المصنع الافتراضية الخاصة به. تظهر رسالة تأكيد.

الخطوة 3. انقر على نعم لمتابعة إستعادة الإعدادات الافتراضية.

إعدادات المصنع الافتراضية بما في ذلك الشهادات

إذا قمت بإعادة ضبط المصنع متضمنة الشهادات، فإن كل الشهادات التي تم إنشاؤها من قبل المستخدم أو الشهادات الموفرة من قبل مورد طرف ثالث تفقد أيضا.

الخطوة 1. قم بتسجيل الدخول إلى الأداة المساعدة لتكوين الويب واختر إدارة النظام > إعدادات المصنع الافتراضية. يتم فتح صفحة إعدادات المصنع الافتراضية:

الخطوة 1. انقر فوق إعدادات المصنع الافتراضية بما في ذلك الشهادات لاستعادة الموجه إلى إعدادات المصنع الافتراضية الخاصة به بما في ذلك جميع الشهادات التي قمت بتوليدها. تظهر رسالة التأكيد.

الخطوة 2. انقر فوق نعم لمتابعة إستعادة إعدادات المصنع الافتراضية بما في ذلك الشهادات.

الطريقة 2 - الزر الفعلي

الخطوة 1. حدد مكان مشبك ورق وقم بثنيه للسماح بإدخال تجويف الزر.

الخطوة 2. أدخل مشبك الورق في تجويف الزر واستمر في الضغط لمدة 3 إلى 10 ثوان. ستوميض كل أضواء المؤشر مرة واحدة وتبدأ عملية إعادة الضبط.

عرض فيديو متعلق بهذه المقالة...

انقر هنا لعرض المحادثات التقنية الأخرى من Cisco