الهدف

توفر إحصائيات حركة المرور معلومات حركة مرور الوقت الفعلي (عدد الحزم التي يتم إرسالها واستقبالها) لجميع واجهات جهاز الشبكة. استنادا إلى إحصائيات حركة مرور البيانات لكل واجهة، يمكنك تقييم أداء الأنظمة.

يشرح هذا المقال الحقول الموجودة في صفحة إحصائيات حركة مرور البيانات.

الأجهزة القابلة للتطبيق

· موجه VPN RV320 بشبكة WAN مزدوجة

· الموجه RV325 Gigabit WAN VPN Router

إصدار البرامج

· v1.1.0.09

إحصائيات حركة المرور

الخطوة 1. قم بتسجيل الدخول إلى الأداة المساعدة لتكوين الويب واختر إدارة المنفذ > إحصائيات حركة مرور البيانات. يتم فتح صفحة إحصائيات حركة مرور البيانات.

يتم عرض المعلومات التالية في جدول Ethernet:

· معرف المنفذ — يعرض اسم جميع الواجهات المتاحة على الجهاز.

ملاحظة: يحتوي RV325 على 14 منفذ شبكة LAN، بينما يحتوي RV320 على 4 فقط.

· حالة الارتباط — تشير إلى ما إذا كانت الواجهة المقابلة لأعلى أو لأسفل. عندما يتم توصيل جهاز، فإنه يعرض الحالة ك up، وعندما لا يكون الجهاز موصلا، فإنه يظهر للأسفل.

· حزم Rx — يعرض العدد الإجمالي للحزم التي تم استقبالها بواسطة الموجه على واجهة الشبكة المقابلة.

· Rx Bytes — يعرض العدد الإجمالي لوحدات البايت التي تم تلقيها بواسطة الموجه على واجهة الشبكة المقابلة.

· حزم Tx — يعرض العدد الإجمالي للحزم المرسلة بواسطة الموجه التي يتم إرسالها من خلال واجهة الشبكة.

· Tx Bytes — يعرض العدد الإجمالي لوحدات البايت المرسلة بواسطة الموجه والتي يتم إرسالها من خلال واجهة الشبكة.

· خطأ الحزمة — يعرض العدد الإجمالي للأخطاء عند إرسال البيانات أو استقبالها بواسطة الموجه.

الخطوة 2. (إختياري) لتحديث الإحصائيات، انقر فوق تحديث.