الهدف

يتولى الإصدار 4 من بروتوكول الإنترنت (IPv4) مسؤولية تسليم معظم حركة مرور الإنترنت. ومع ذلك، يحتوي IPv4 على عدد محدود فقط من عناوين IP المتوفرة للأجهزة والشبكات التي سيتم إستخدامها. لحل مشكلة العناوين المحدودة، تم إنشاء IPv6، والذي يحتوي على عناوين IP أكثر بكثير من IPv4. ومع ذلك، لا يتوافق IPv6 بشكل مباشر مع IPv4. عندما يحتاج موقع أو مستخدم إلى إرسال حزم IPv6 عبر شبكة IPv4، يمكن إستخدام من 6to4. يقوم 6to4 بإرسال حزم IPv6 إلى وجهات IPv6 عن طريق شبكة IPv4.

يشرح هذا المقال كيفية تكوين وضع IP على CVR100W.

الجهاز القابل للتطبيق

· CVR100W

إصدار البرامج

· v1.0.1.19

وضع IP

الخطوة 1. قم بتسجيل الدخول إلى الأداة المساعدة لتكوين الويب واختر شبكة > وضع IP. يتم فتح صفحة وضع IP:

الخطوة 2. أختر الوضع المرغوب من القائمة المنسدلة وضع IP. يجب أن يكون الوضع الذي تختاره قادرا على دعم إصدار IP الذي يستخدمه أعضاء الشبكة. الخيارات المتاحة هي:

· الشبكة المحلية (LAN):IPv4، WAN:IPv4 — يطبق IPv4 على كل من الشبكة المحلية (LAN) وشبكة WAN.

· الشبكة المحلية (LAN):IPv6، WAN:IPv4 — تطبيق IPv6 على الشبكة المحلية (LAN) و IPv4 على شبكة WAN.

· الشبكة المحلية (LAN):IPv6، WAN:IPv6 — تطبيق IPv6 على كل من الشبكة المحلية (LAN) وشبكة WAN.

· الشبكة المحلية (LAN):IPv4+IPv6، WAN:IPv4 — تطبيق IPv4 و IPv6 على الشبكة المحلية (LAN) و IPv6 على شبكة WAN.

· الشبكة المحلية (LAN):IPv4+IPv6، WAN:IPv4+IPv6 — يطبق كلا من IPv4 و IPv6 على الشبكة المحلية (LAN) وشبكة الاتصال واسعة النطاق (WAN).

الخطوة 3. انقر فوق حفظ لحفظ التغييرات.

إدخال DNS الثابت من 6to4

تسمح هذه الصفحة للمستخدمين بتكوين إدخالات DNS الثابتة لتعيين أسماء المضيف إلى IPv6 العناوين. وهذا يوفر طريقة مناسبة للمستخدمين للوصول إلى مضيفي IPv6 البعيدين.

ملاحظة: يتوفر إدخال DNS للخيارات LAN:IPv6؛WAN:IPv4 و LAN:IPv4+IPv6، WAN:IPv4.

الخطوة 1. انقر فوق إظهار إدخال DNS الثابت من 6to4 لإظهار حقول إدخال DNS الثابتة من 6to4.

الخطوة 2. أدخل اسم المجال في حقل المجال (01-05). يحدد هذا المجال اسم المضيف لعنوان IPv6 المراد تعيينه.

الخطوة 3. أدخل عنوان IP للمجال الذي سيتم تعيينه في حقل IP (01-05).

الخطوة 4. انقر فوق حفظ لحفظ التغييرات.