الهدف

بروتوكول اكتشاف طبقة الارتباط (LLDP) هو بروتوكول طبقة الارتباط المحايد للبائع والذي يتم إستخدامه لتعريف الجيران على شبكة IEEE 802 LAN، وخاصة لشبكة الإيثرنت السلكية. تعلن أجهزة الشبكة عن هويتها وقدراتها من كل واجهة في فترة زمنية ثابتة.

توضح هذه المقالة خصائص LLDP على سلسلة موجه VPN RV32x.

الأجهزة القابلة للتطبيق

· موجه VPN RV320 بشبكة WAN مزدوجة

· الموجه RV325 Gigabit WAN VPN Router

إصدار البرامج

· v1.1.0.09

عرض خصائص LLDP

الخطوة 1. قم بتسجيل الدخول إلى الأداة المساعدة لتكوين الويب واختر إدارة النظام > خصائص LLDP. يتم فتح صفحة خصائص LLDP:

الخطوة 2. في حقل حالة LLDP، حدد خانة الاختيار تمكين لتمكين خصائص LLDP. وبشكل افتراضي، يتم تمكين خصائص LLDP.

الخطوة 3. في حقل "حالة بروتوكول LLDP"، تحقق من واجهة WAN المناسبة التي يتم من خلالها اكتشاف الأجهزة المجاورة. بشكل افتراضي، يتم تمكين جميع منافذ شبكة WAN.

الخطوة 4. (إختياري) لتحديث الجدول المجاور لبروتوكول LLDP، انقر فوق تحديث.

يعرض الجدول المجاور ل LLDP الحقول التالية:

· المنفذ المحلي — يمثل رقم محول الإيثرنت الذي يتم من خلاله توصيل المجاور بالجهاز.

· النوع الفرعي لمعرف الهيكل — يمثل نوع معرف الهيكل المجاور (على سبيل المثال، عنوان MAC).

· ChassisID — يمثل معرف الهيكل. عندما يكون النوع الفرعي لمعرف الهيكل هو عنوان MAC، يتم عرض عنوان MAC الخاص بالجهاز.

· النوع الفرعي لمعرف المنفذ — يمثل نوع المنفذ الخاص بالجوار.

· معرف المنفذ — يمثل المنفذ الذي يتم إستخدامه.

· اسم النظام — يمثل اسم الجهاز المجاور.

· مدة البقاء — تمثل الوقت بالثواني الذي يتم بعده تحديث إعلان LLDP.

الخطوة 5. (إختياري) انقر فوق زر الراديو بجانب المجاور في الجدول المجاور ل LLDP وانقر فوق التفاصيل للاطلاع على المعلومات التفصيلية الخاصة بالجوار. تظهر نافذة جديدة.

الخطوة 6. انقر فوق إغلاق" للعودة إلى صفحة خصائص LLDP.

الخطوة 7. انقر على حفظ لحفظ الإعدادات.