الهدف

انعكاس المنفذ هي طريقة تستخدم لمراقبة حركة مرور الشبكة. مع يعكس أيسر، أرسلت نسخة من ربط قادم وصادر في معينة ميناء (مصدر قارن) من شبكة أداة إلى آخر ميناء (هدف ميناء) حيث الربط درست. ويتم إستخدام هذه الأداة كأداة تشخيص بواسطة مسؤول الشبكة. يشرح هذا المقال كيفية نسخ المنافذ على موجه VPN CVR100W نسخا طبق الأصل.

الجهاز القابل للتطبيق

· CVR100W

إصدار البرامج

•1.0.1.19

النسخ المتطابق للمنافذ

الخطوة 1. قم بتسجيل الدخول إلى الأداة المساعدة لتكوين الويب واختر Administration (إدارة) > Diagnostics (تشخيصات) > النسخ المتطابق للمنافذ. تظهر صفحة عكس المنفذ:

الخطوة 2. في حقل مصدر النسخة المطابقة، حدد خانات الاختيار المناسبة للمنفذ. نسخت حركة مرور أن يكون قادم أو صادر على هذا ميناء على المرآة ميناء.

الخطوة 3. في حقل المرآة ميناء، طقطقت ال lan ميناء لاسلكي مناسب زر أن يكون استعملت أن يعمل كنسخة طبق الأصل ميناء. هذا هو الميناء حيث كل البيانات من مصادر المرآة تصل.

ملاحظة: لا يمكنك إستخدام منفذ WAN كمنفذ نسخة متطابقة.

الخطوة 4. طقطقة حفظ.