الهدف

جودة الخدمة (QoS) هي مجموعة من الميزات التي يتم إستخدامها لإدارة حركة مرور الشبكة بكفاءة. قائمة الانتظار ذات الأولوية هي تقنية جودة الخدمة التي تضع الحزم في قوائم الانتظار استنادا إلى أولوية الحزمة. يدعم CVR100W أربع قوائم انتظار لكل منفذ فعلي على الجهاز. تشتمل قائمة الانتظار الرابعة على أعلى أولوية، بينما تشتمل قائمة الانتظار الأولى على أقل قدر. يرسل الموجه حركة مرور البيانات من قائمة الانتظار ذات الأولوية الأعلى قبل أن يرسل حركة مرور البيانات من قوائم الانتظار ذات الأولوية الأدنى. يمكن إعادة توجيه الحزمة إلى قائمة انتظار استنادا إلى قائمة انتظار افتراضية ثابتة، أو قيمة CoS، أو قيمة DSCP. تعد أدوات جودة الخدمة (CoS) ونقطة كود الخدمات المميزة (DSCP) أدوات جودة الخدمة المستخدمة لتصنيف إطار أو حزمة على التوالي. توضح هذه المقالة كيفية تكوين إعدادات قائمة انتظار جودة الخدمة على CVR100W.

الجهاز القابل للتطبيق

· CVR100W

إصدار البرامج

•1.0.1.19

تكوين جودة الخدمة

الإعدادات المستندة إلى المنفذ

الخطوة 1. قم بتسجيل الدخول إلى الأداة المساعدة لتكوين الويب واختر جودة الخدمة > الإعدادات المستندة إلى منافذ جودة الخدمة. تظهر صفحة الإعدادات المستندة إلى المنافذ لجودة الخدمة:

الخطوة 2. أختر وضع ثقة لكل منفذ شبكة LAN من القائمة المنسدلة وضع الثقة. يحدد وضع الثقة كيفية إرسال حركة مرور بيانات الشبكة إلى قوائم الانتظار.

· منفذ — تتم إعادة توجيه حركة مرور الشبكة إلى قائمة انتظار ثابتة.

· CoS — يتم ترتيب حركة مرور الشبكة عبر شبكة LAN استنادا إلى قيم فئة الخدمة (CoS) التي تم تكوينها في صفحة إعدادات CoS. طقطقت هنا أن يذهب إلى عملية إعداد CoS.

· DSCP — يتم ترتيب حركة مرور البيانات عبر الشبكة المحلية (LAN) استنادا إلى تخطيط قائمة انتظار نقطة كود الخدمات المميزة (DSCP) التي تم تكوينها على صفحة إعدادات DSCP. انقر هنا للانتقال إلى إعدادات DSCP.

الخطوة 3. إذا كان وضع الثقة هو "منفذ"، فعليك باختيار قائمة انتظار لحركة المرور الصادرة لمنفذ شبكة LAN من قائمة انتظار إعادة توجيه حركة مرور البيانات الافتراضية الخاصة بالقائمة المنسدلة "أجهزة غير موثوق بها". قائمة الانتظار 1 هي أقل الأولويات، بينما قائمة الانتظار 4 هي أعلى الأولويات.

الخطوة 4. انقر فوق حفظ لحفظ التغييرات.

إعدادات CoS

الخطوة 1. قم بتسجيل الدخول إلى الأداة المساعدة لتكوين الويب واختر جودة الخدمة > إعدادات CoS. تظهر صفحة إعدادات COs:

CoS هو حقل 3 بت في رأس إيثرنت لإطار. تحدد قيمة CoS هذه قائمة الانتظار التي تتم إعادة توجيه حركة المرور إليها بناء على صفحة إعدادات CoS. تعرض الحقول التالية معلومات حول تكوين CoS:

· أولوية CoS — قيم CoS التي يتم تعيينها بواسطة QoS للإطارات. تستند هذه القيم إلى طبيعة حركة المرور. الأولوية القصوى هي CoS 7 بينما CoS 0 هي الأدنى.

- 7 — التحكم في الشبكة.

- 6 — التحكم في الشبكة البينية.

- 5 — الصوت.

- 4 — فيديو.

- 3 — تطبيق هام.

- 2 — جهد رائع.

- 1 — أفضل الجهود.

- 0 — الخلفية.

الخطوة 2. أختر قائمة انتظار لإعادة التوجيه لكل أولوية من القوائم المنسدلة لقائمة انتظار إعادة توجيه حركة مرور البيانات.

الخطوة 3. انقر فوق حفظ لحفظ التغييرات.

إعدادات DSCP

DSCP هو حقل 6 بت في رأس IP للحزمة التي يتم إستخدامها لتصنيف الحزمة. تحدد قيمة DSCP قائمة الانتظار التي تتم إعادة توجيه الحزمة إليها، بناء على صفحة إعدادات DSCP.

الخطوة 1. قم بتسجيل الدخول إلى الأداة المساعدة لتكوين الويب واختر جودة الخدمة > إعدادات DSCP. يتم فتح صفحة إعدادات DSCP:

الخطوة 2. انقر زر الانتقاء الذي يتوافق مع خيار العرض المرغوب.

· طي لعرض قيم RFC فقط — يتم عرض قيم DSCP المحددة في مستند طلب التعليق (RFC).

· التوسيع لعرض جميع قيم DSCP — يتم عرض جميع قيم DSCP الجديدة التي لم يتم تعريفها سابقا.

الخطوة 3. أختر قائمة انتظار ذات أولوية لكل قيمة DSCP من القائمة المنسدلة قائمة الانتظار.

الخطوة 4. انقر فوق حفظ لحفظ التغييرات.