الهدف

قد يرغب المستخدم في ضبط سرعة المنافذ بحيث يمكن للأجهزة التي تحتاج إلى حركة مرور بيانات سريعة الاتصال بمنفذ واحد، بينما يمكن للأجهزة التي لا تحتاج إلى نفس السرعة الاتصال بمنفذ مختلف. يمكن توزيع النطاق الترددي بشكل صحيح عبر المنافذ. تساعد إعدادات التدفق على التحكم في بيانات التدفق مما يساعد إدارة عرض النطاق الترددي بشكل أكبر. يشرح هذا المقال كيفية تكوين إعدادات إدارة المنفذ على CVR100W.

الجهاز القابل للتطبيق

· CVR100W

إصدار البرامج

•1.0.1.19

إدارة المنفذ

الخطوة 1. قم بتسجيل الدخول إلى الأداة المساعدة لتكوين الويب واختر إدارة > إدارة المنفذ. تظهر صفحة إدارة المنفذ:

تعرض الصفحة المعلومات التالية:

· منفذ — يعرض المنافذ المتوفرة على الجهاز. المنافذ المحتملة هي:

- WAN — يتم إستخدام هذا المنفذ لتوصيل شبكات المنطقة الواسعة (WAN) مثل الإنترنت. يحتوي CVR100W على منفذ WAN واحد.

- LAN — يتم إستخدام هذا المنفذ لتوصيل الشبكات المحلية (LAN) مثل جميع الأجهزة الموجودة داخل مبنى أو مدرسة، وما إلى ذلك. يحتوي CVR100W على 4 منافذ LAN.

· إرتباط — يعرض ما إذا كان الارتباط مرتفعا أو منخفضا. يقال أن الرابط يكون في الحالة UP إذا كان يحمل بيانات، وإلا يقال أن الرابط معطل. عندما يكون الارتباط قيد التشغيل، يظهر عمود الارتباط سعة البيانات الخاصة بهذا الارتباط.

الخطوة 2. من القائمة المنسدلة "الوضع"، أختر وضع اتصال. الأوضاع الممكنة هي:

· التفاوض التلقائي — يحدد تلقائيا سرعة مشتركة بين CVR100W والجهاز المتصل.

· الإرسال أحادي الإتجاه بسرعة 10 ميجابت في الثانية — يعمل على نقل البيانات بسرعة 10 ميجابت في الثانية، ولكن بطريقة واحدة فقط في كل مرة.

· منفذ مزدوج كامل بسرعة 10 ميجابت في الثانية — يعمل على توصيل البيانات بسرعة 10 ميجابت في الثانية في كلا الاتجاهين في نفس الوقت.

· الإرسال أحادي الإتجاه بسرعة 100 ميجابت في الثانية — يعمل على توصيل البيانات بسرعة 100 ميجابت في الثانية، ولكن بطريقة واحدة فقط في كل مرة.

· منفذ مزدوج كامل بسرعة 100 ميجابت في الثانية — يعمل على توصيل البيانات بسرعة 100 ميجابت في الثانية في كلا الاتجاهين في نفس الوقت.

الخطوة 3. (إختياري) للسماح ل CVR100W بتنظيم سرعة البيانات بحيث لا يقوم المرسل السريع بالتحكم في جهاز الاستقبال البطيء، حدد خانة الاختيار التحكم في التدفق.

الخطوة 4. انقر فوق حفظ لحفظ التغييرات أو انقر فوق إلغاء الأمر للتراجع عن التغييرات.