الهدف

تتيح التهيئة اللاسلكية المتقدمة للمستخدم قدرا من التحكم أكبر من التهيئة اللاسلكية الأساسية. راجع مقالة الإعدادات اللاسلكية الأساسية على موجه VPN CVR100W للحصول على مزيد من المعلومات حول الإعدادات اللاسلكية الأساسية. يتم إستخدام صفحة الإعدادات المتقدمة لتخصيص إرسال البيانات لزيادة أداء الشبكة. ويعتمد هذا الأداء على سعة المعالجة الخاصة بالجهاز، والتي تعني متوسط معدل النجاح لتسليم الحزم عبر الشبكة. كما تتيح التهيئة اللاسلكية المتقدمة للمستخدم إمكانية تخصيص معدل نقل البيانات لوظائف أفضل. يشرح هذا المقال كيفية تكوين الإعدادات اللاسلكية المتقدمة على موجه VPN CVR100W.

ملاحظة: يلزم تمكين خيار الراديو في الإعدادات اللاسلكية الأساسية حتى تحتوي صفحة الإعدادات المتقدمة على أي أزرار راديو متاحة أو قوائم منسدلة.

الجهاز القابل للتطبيق

· CVR100W

إصدار البرامج

•1.0.1.19

التكوين اللاسلكي المتقدم

الخطوة 1. قم بتسجيل الدخول إلى الأداة المساعدة لتكوين الويب واختر لاسلكي > إعدادات متقدمة. تظهر صفحة الإعدادات المتقدمة:

الخطوة 2. حدد خانة الاختيار تمكين في حقل تفجير الإطار لتمكين اندفاع الإطار. يعمل فك الإطار على تحسين قدرة العميل على تحميل البيانات بمعدل إخراج أعلى.

ملاحظة: يدعم تفجير الإطار عملاء من 1 إلى 3 فقط. إذا كان هناك أكثر من 3 عملاء، فإن اندفاع الإطارات يقلل من معدل نقل الشبكة.

الخطوة 3. حدد خانة الاختيار تمكين في حقل عدم الإقرار في WMM لتمكين وظيفة جودة الخدمة (QoS) لتطبيقات الوسائط المتعددة مثل VoIP والفيديو. وهذا يسمح لحزم شبكة تطبيق الوسائط المتعددة بأن تكون لها الأولوية على حزم شبكة البيانات العادية، مما يجعل تطبيقات الوسائط المتعددة تعمل بنعومة. تحقق هذه الميزة إنتاجية أكثر فعالية ولكن بمعدلات خطأ أعلى.

الخطوة 4. أختر المعدل الذي يمكن به للجهاز إرسال المعلومات من القائمة المنسدلة المعدل الأساسي. الخيارات المتاحة هي:

· من 1 إلى 2 ميجابت في الثانية — يعمل هذا الخيار بشكل أفضل مع التقنية اللاسلكية القديمة.

· افتراضي — يرسل هذا الخيار بكل المعدلات اللاسلكية القياسية.

· الكل — يتم إرسال هذا الخيار بكافة المعدلات اللاسلكية.

الخطوة 5. (إختياري) أختر معدل نقل البيانات المطلوب من القائمة المنسدلة معدل الإرسال. يكون هذا الخيار متاحا إذا كان وضع الشبكة اللاسلكية ليس N فقط. إذا تم إختيار N فقط، فقم بالتخطي إلى الخطوة التالية.

الخطوة 6. أختر معدل نقل البيانات المطلوب من القائمة المنسدلة لمعدل إرسال N. يتم تعيين معدل نقل البيانات استنادا إلى سرعة شبكة Wireless-N.

الخطوة 7. انقر زر الخيار "وضع حماية CTS" المطلوب. يتيح خيار الحماية Clear-to-Send (CTS) آلية الحماية، والتي يتم إستخدامها لتقليل التصادمات بين المحطات في بيئة 802.11b و 802.11g مختلطة. الخيارات المتاحة هي:

· معطل — وضع حماية CTS معطل.

· تلقائي — لا تتحقق حماية CTS إلا عند الضرورة.

الخطوة 8. أدخل الوقت (بالمللي ثانية) في حقل الفاصل الزمني للمنارة الذي يتم إرسال حزمة منارة إليه. المنارة عبارة عن حزمة تبث بواسطة الجهاز لمزامنة الشبكة اللاسلكية.

الخطوة 9. دخلت ال مرغوب وقت فاصل في ال DTIM فاصل مجال. وهو يوفر الفترة الزمنية التي يجب إرسال رسالة إشارة حركة مرور التسليم (DTIM) فيها. عندما يكون CVR100W قد قام بتخزين رسائل البث أو البث المتعدد مؤقتا للعملاء المرتبطين، فإنه يرسل DTIM التالي بقيمة الفاصل الزمني DTIM. عندما يستقبل العملاء إختبار الاتصال، يتم تنبيههم ويتمكنون من تلقي رسائل البث والبث المتعدد.

الخطوة 10. أدخل قيمة الحد في حقل حد التجزئة. توفر هذه الميزة الحد الأقصى للحجم للحزمة قبل تجزئة البيانات إلى حزم متعددة.

ملاحظة: عندما يكون هناك معدل أكبر لأخطاء الحزمة، يمكن زيادة حد الجزء لتقليل معدل الخطأ.

الخطوة 11. أدخل قيمة الحد في حقل حد RTS. توفر هذه الميزة الفترة الزمنية التي يتم فيها إرسال إطارات طلب الإرسال (RTS) إلى المستقبل حيث يمكن زيادة الأداء أو خفضه. ويتم ذلك من خلال زيادة أو تقليل الوقت اللازم لإجراء المصافحة الداخلية مما يسمح بتبادل المعلومات بشكل أسرع أو أبطأ. في حالة زيادة حد جاهزية البدء (RTS)، سيتم تسليم حزم المعلومات بشكل أسرع وسيزداد الأداء الإجمالي بسرعة.

الخطوة 12. انقر فوق حفظ لحفظ التغييرات.