الهدف

تتيح إعدادات المستخدم للمستخدم تغيير اسم المستخدم وكلمة المرور للجهاز. من المهم جدا أن يحتوي المسؤول على كلمة مرور قوية لحماية الجهاز من سوء الاستخدام. أحلت المقالة يشكل كلمة تعقيد على ال CVR100W VPN مسحاج تخديد لتفاصيل على كلمة تعقيد. يشرح هذا المقال كيفية تكوين إعدادات المستخدم على موجه VPN CVR100W.

الجهاز القابل للتطبيق

· CVR100W

إصدار البرامج

•1.0.1.19

حساب المستخدم

الخطوة 1. قم بتسجيل الدخول إلى الأداة المساعدة لتكوين الويب واختر إدارة > مستخدم. يتم فتح صفحة المستخدم:

الخطوة 2. في حقل اسم المستخدم الجديد، أدخل اسم المستخدم الجديد.

الخطوة 3. دخلت في القديم كلمة مجال، الكلمة حالي.

الخطوة 4. دخلت في الكلمة جديد مجال، الجديد ب رغب كلمة.

الخطوة 5. (إختياري) لجعل كلمة المرور المدخلة غير مقروءة، حدد خانة الاختيار إخفاء كلمة المرور.

الخطوة 6. (إختياري) أن لا يكون هناك كلمة مرور للجهاز، فحصت ال فارغ كلمة تدقيق صندوق.

ملاحظة: يظهر مقياس قوة كلمة المرور قوة كلمة المرور الجديدة.

الخطوة 7. (إختياري) أن يعجز الكلمة تعقيد متطلب لكلمة جديد، فحصت ال تعطيل كلمة قوة تدقيق صندوق.

ملاحظة: للحصول على مزيد من المعلومات حول تعقيد كلمة المرور، ارجع إلى المقالة المعنونة، إعدادات تعقيد كلمة المرور على موجه VPN CRV100W.

الخطوة 8. طقطقة حفظ.