الهدف

يشرح هذا المقال كيفية عرض إحصائيات النظام على سلسلة موجه VPN RV32x.

المقدمة

تتيح لك إحصائيات النظام إمكانية تتبع الأحداث الخاصة التي تحدث على الجهاز. من ميزات إحصائيات النظام، أنه في حالة تعطل النظام أو حدوث انتهاكات أمنية، يمكنك تحليل المشكلة باستخدام الجدول.

الأجهزة القابلة للتطبيق

- موجه VPN RV320 بشبكة WAN مزدوجة

- الموجه RV325 Gigabit WAN VPN Router

إصدار البرامج

- v1.1.0.09

إحصائيات النظام

الخطوة 1. قم بتسجيل الدخول إلى الأداة المساعدة لتكوين الويب واختر سجل > إحصائيات النظام.

يتم فتح صفحة إحصائيات النظام:

يتم عرض الإحصائيات التالية للجهاز المتصل المتوافق:

- الواجهة - يعرض اسم الواجهة للإحصائيات الموضحة.

- اسم الجهاز - يعرض اسم الجهاز.

- الحالة - تظهر التمكين عند اتصال جهاز بالقارن. وإلا يتم العرض كمعطل.

- عنوان IP للجهاز - يعرض عنوان IP للجهاز.

- عنوان MAC - يعرض عنوان MAC للجهاز.

- قناع الشبكة الفرعية - يعرض قناع الشبكة الفرعية للجهاز.

- البوابة الافتراضية - تظهر البوابة الافتراضية للجهاز.

- DNS - يعرض عنوان DNS IP للجهاز.

- الحزم المستلمة - يعرض عدد الحزم المستلمة على الواجهة.

- الحزم المرسلة - يعرض عدد الحزم التي تم إرسالها من الواجهة.

- إجمالي الحزم - يعرض العدد الإجمالي للحزم التي تم تمريرها من خلال الواجهة.

- وحدات البايت المتلقاة - إظهار عدد وحدات البايت المتلقاة في الحزم.

- بايت الحزم المرسلة - يعرض عدد وحدات البايت المرسلة من خلال الواجهة.

- إجمالي وحدات البايت للحزم - يعرض العدد الإجمالي لوحدات البايت التي تم تمريرها في الحزم.

- البايت المتلقى/الثانية - يعرض إجمالي وحدات البايت المتلقاة في الثانية على الواجهة.

- البايت المرسل/الثانية - يعرض عدد الحزم المرسلة بالبايت في الثانية من خلال الواجهة.

- حزم الأخطاء المستلمة - يعرض عدد حزم الأخطاء التي تم استقبالها بواسطة الجهاز.

- الحزم التي تم إسقاطها المتلقاة - يعرض عدد الحزم التي تم إسقاطها بواسطة الجهاز.

- جلسة - يعرض عدد جلسة العمل التي تم إنشاؤها بواسطة الجهاز.

- جلسة جديد/ثانية - يعرض عدد جلسات العمل التي تم إنشاؤها في الثانية على الجهاز.

- إستخدام عرض النطاق الترددي للتدفق - يعرض النطاق الترددي الذي يتم إستخدامه بواسطة عمليات التحميل بواسطة الجهاز.

- إستخدام النطاق الترددي لتدفق البيانات من الخادم - يعرض النطاق الترددي الذي يتم إستخدامه بواسطة التنزيلات بواسطة الجهاز.

الخطوة 2. (إختياري) للحصول على معلومات سجل النظام المحدثة، انقر فوق تحديث.

لقد تعلمت الآن كيفية عرض إحصائيات النظام على سلسلة موجه VPN RV32x.