الهدف

مع وقوع أحداث على جهاز أو تطبيق، يتم تشغيل العمليات التي تقوم بإنشاء استجابات استنادا إلى هذه الأحداث، ويتم توزيع الاستجابات في جدول سجل. تساعدك سجلات العمليات على تعقب الأحداث المحددة التي تحدث على الجهاز. تتمثل ميزة معلومات السجل على الجهاز في أنه أثناء تعطل النظام أو انتهاكات الأمان يمكنك إستخدام رسائل السجل لتحليل المشكلة.

يشرح هذا المقال كيفية عرض معلومات سجل العمليات على سلسلة موجه VPN RV32x.

الأجهزة القابلة للتطبيق

· موجه VPN RV320 بشبكة WAN مزدوجة

· الموجه RV325 Gigabit WAN VPN Router

إصدار البرامج

· v1.1.0.09

تسجيل العمليات

الخطوة 1. قم بتسجيل الدخول إلى الأداة المساعدة لتكوين الويب واختر تسجيل الدخول > العمليات. يتم فتح صفحة العمليات:

يحتوي جدول العمليات على الحقول التالية:

· الاسم — يعرض اسم العملية.

· الوصف — يوفر معلومات حول العملية التي يتم تشغيلها على الجهاز.

· البروتوكول — يعرض البروتوكول الذي تستخدمه عملية معينة.

· منفذ — يعرض رقم المنفذ الذي تستخدمه عملية معينة.

· العنوان المحلي — يعرض عنوان IP لجهاز المصدر الذي يطلب خدمة معينة.

· عنوان خارجي — يعرض عنوان IP الخاص بالجهاز الوجهة الذي يستجيب لأي طلب تم إرساله.

يمثل التالي الخيارات الممكنة لحقول العنوان المحلي والخارجي.

· 0.0.0.0 — يمثل عنوان IP هذا أن الجهاز في وضع الاستماع حاليا ويقبل أي إتصالات من كل من الشبكة المحلية (LAN) وشبكة WAN.

· 127.0.0.1 — يمثل عنوان IP هذا أن الجهاز في وضع الاستماع حاليا ولا يقبل سوى الاتصالات من الجهاز.

·: - لا توجد أية صلة.

الخطوة 2. (إختياري) للحصول على أحدث معلومات العمليات، انقر فوق تحديث.