الهدف

تتيح الإدارة عن بعد الوصول عن بعد إلى جهاز ما والتحكم فيه دون أي اتصال مادي. يتم إجراء الإدارة عن بعد لتحسين كفاءة العمل من موقع بعيد. يمكن الوصول إلى جهاز يستخدم الإدارة عن بعد من منفذ WAN. يشرح هذا المقال كيفية تكوين الإدارة عن بعد على موجه VPN CVR100W.

الجهاز القابل للتطبيق

· CVR100W

إصدار البرامج

•1.0.1.19

الإدارة عن بعد

الخطوة 1. قم بتسجيل الدخول إلى الأداة المساعدة لتكوين الويب واختر إدارة > الإدارة عن بعد. تظهر صفحة الإدارة عن بعد.

الخطوة 2. في حقل الوصول إلى الويب، حدد خانة الاختيار (الخانات) المناسبة لتحديد كيفية الوصول محليا إلى أداة تكوين الويب المساعدة ل CVR100W. الخيارات الممكنة هي:

· HTTP — HTTP يمثل بروتوكول نقل النص التشعبي، وهو تقنية لإرسال المعلومات واستقبالها عبر الإنترنت.

· HTTPS — HTTP يمثل بروتوكول نقل النص التشعبي. الفرق بين بروتوكول HTTP و HTTPS هو أن HTTPS به ميزات أمان إضافية مثل تبادل الشهادات بين الخوادم والعملاء.

الخطوة 3. في حقل الإدارة عن بعد، حدد خانة الاختيار تمكين" لتمكين الإدارة عن بعد. تتيح الإدارة عن بعد للمسؤولين إمكانية تسجيل الدخول إلى النظام والوصول إلى واجهة الويب من شبكة منطقة واسعة (WAN) عن بعد. بشكل افتراضي، يتم تعطيل الإدارة عن بعد.

ملاحظة: عند تمكين الإدارة عن بعد، يمكن الوصول إلى الجهاز من قبل أي شخص يعرف عنوان IP لشبكة WAN. ونظرا لأن مستخدم شبكة WAN الضارة يمكنه إعادة تكوين الجهاز وإساءة إستخدامه بطرق عديدة، يوصى بتغيير المسؤول وأي كلمات مرور للضيف قبل تمكين الميزة.

الخطوة 4. في حقل الوصول عن بعد، انقر فوق زر الراديو المناسب لتحديد كيفية الوصول عن بعد إلى الأداة المساعدة لتكوين الويب الخاصة ب CVR100W. الخيارات الممكنة هي:

· HTTP — HTTP يمثل بروتوكول نقل النص التشعبي، وهو تقنية لإرسال المعلومات واستقبالها عبر الإنترنت.

· HTTPS — HTTP يمثل بروتوكول نقل النص التشعبي. الفرق بين بروتوكول HTTP و HTTPS هو أن HTTPS به ميزات أمان إضافية مثل تبادل الشهادات بين الخوادم والعملاء.

الخطوة 5. (إختياري) للسماح لمستخدم بعيد بترقية الجهاز، حدد خانة الاختيار تمكين في حقل الترقية عن بعد. تكون هذه الميزة مفيدة للغاية في الحالات التي لا يتوفر فيها الوصول المادي إلى الجهاز.

الخطوة 6. في حقل عنوان IP البعيد المسموح به، انقر فوق زر الراديو المناسب لتحديد من يمكنه الوصول إلى الجهاز عن بعد. القيم المحتملة هي:

· أي عنوان IP — يسمح بالوصول إلى الموجه من خلال أي عنوان IP. من المهم جدا أن يقوم المستخدم بتغيير كلمة المرور عند إختيار هذا الخيار لمنع الوصول إلى الموجه من قبل المستخدمين غير المصرح لهم. أدخل نطاق عناوين IP المسموح بها للوصول عن بعد إلى CVR100W.

· نطاق عنوان IP — يسمح لمجموعة من المستخدمين بالوصول إلى الموجه. أدخل نطاق عناوين IP المسموح بها للوصول عن بعد إلى CVR100W.

الخطوة 7. في حقل منفذ الإدارة عن بعد أدخل رقم المنفذ الذي يتم إستخدامه للاتصالات عن بعد. التقصير ميناء رقم 8080.

الخطوة 8. انقر على حفظ لحفظ الإعدادات.