الهدف

ترشدك هذه المقالة من خلال إعداد إعدادات DHCP IPv6 وتشرح صفحة حالة DHCP IPv6 على سلسلة موجه VPN RV32x. DHCP هو بروتوكول شبكة يسمح للخادم، في هذه الحالة الموجه، بتعيين عناوين IP للأجهزة المتصلة بشبكاته من مجموعة من العناوين الصالحة. وهي طريقة فعالة للأجهزة الموجودة على الشبكة للحصول تلقائيا على عناوين IP. يمكن تكوين هذه الإعدادات ويتم شرحها في قسم إعداد DHCP. يعطي قسم حالة DHCP شرح لمعلومات DHCP التي تعرضها هذه الميزة.

الجهاز القابل للتطبيق

· موجه VPN RV320 بشبكة WAN مزدوجة

· الموجه RV325 Gigabit WAN VPN Router

إصدار البرامج

· v1.1.0.09

إعداد DHCP

الخطوة 1. قم بتسجيل الدخول إلى الأداة المساعدة لتكوين الموجه واختر DHCP > إعداد DHCP. تظهر صفحة إعداد DHCP:

الخطوة 2. انقر فوق علامة التبويب IPv6 لتكوين إعدادات DHCP IPv6.

ملاحظة: لا تتوفر علامة التبويب IPv6 إلا في حالة تمكين بروتوكول IP ثنائي المكدس في صفحة إعداد الشبكة.

الخطوة 3. أدخل عنوان IPv6 للموجه في حقل عنوان IPv6. عنوان IPv6 هو عنوان تعريف 128 بت المستخدم بحيث يمكن للأجهزة الاتصال ببعضها البعض.

الخطوة 4. أدخل طول البادئة لعنوان IPv6 للموجه في حقل طول البادئة لإنشاء الشبكة الفرعية لعنوان IPv6.

الخطوة 5. في حقل وضع DHCP، انقر زر الراديو المطلوب لاختيار وضع DHCP الذي تريد إستخدامه.

· تعطيل — تعطيل DHCP على الموجه. لا توجد معلمات أخرى قابلة للتحرير.

· خادم DHCP — يعمل الموجه كخادم DHCP. يعالج طلب DHCP من العملاء ويحدد عناوين IPv6.

· ترحيل DHCP — يقوم الموجه بتمرير طلبات DHCP والردود على خادم DHCP آخر. وهو لا يقوم بأي عنونة IPv6 إلى أجهزة أخرى. لا توجد معلمات أخرى قابلة للتحرير.

الخطوة 6. أدخل الوقت، بالدقائق، لمدة التأجير في حقل وقت تأجير العميل. هو مقدار الوقت الذي يسمح للعميل بالاتصال بالموجه باستخدام عنوان IP الذي تم منحه من خلال عملية DHCP.

الخطوة 7. (إختياري) تتمكن خوادم DNS التي تم إدخالها بشكل ثابت من توفير استعلامات DNS أسرع من خوادم DNS المعينة بشكل ديناميكي لأنها لا تحتاج إلى البحث عن خادم. أدخل عنوان IPv6 الخاص بخوادم DNS الثابتة في حقلي DNS 1 و DNS 2 إذا كان ذلك مطلوبا. يتم إستخدام خادم DNS 2 في حالة عدم توفر خادم DNS 1.

ملاحظة: يعرض جدول تجمع عناوين IPv6 نطاق عناوين IPv6 التي يمكن تعيينها من خلال DHCP. يمكن إضافة هذا إلى أو تعديله.

الخطوة 8. انقر فوق إضافة لإدخال نطاق عناوين. تصبح حقول عنوان البدء وعنوان النهاية وطول البادئة في جدول تجمع عناوين IPv6 قابلة للتحرير.

الخطوة 9. أدخل عنوان IPv6 الأولي وعنوان IPv6 النهائي وطول البادئة لهذا النطاق في الحقول الخاصة بها.

الخطوة 10. انقر فوق حفظ لحفظ الإضافات إلى جدول تجمع عناوين IPv6.

الخطوة 11. لتعديل نطاق جدول تجمع عناوين IPv6، حدد خانة الاختيار الخاصة بالنطاق المطلوب.

الخطوة 12. انقر فوق تحرير لتحرير إدخال - تصبح حقول إدخال النطاق قابلة للتحرير - أو انقر فوق حذف لحذف نطاق جدول تجمع عناوين IPv6.

الخطوة 13. انقر على حفظ لإنهاء تكوين إعدادات IPv6 DHCP.

حالة DHCP

الخطوة 1. سجل الدخول إلى الأداة المساعدة لتكوين الموجه واختر DHCP > حالة DHCP. تظهر صفحة حالة DHCP:

ملاحظة: تعرض حالة DHCP معلومات حول خادم DHCP وعملائه.

الخطوة 2. انقر فوق علامة التبويب IPv6 لعرض معلومات IPv6.

الخطوة 3. أختر بادئة IPv6 التي ترغب في عرض معلومات عنها من القائمة المنسدلة للبادئات.

يتم عرض الحالات التالية:

· خادم DHCP — يعرض عنوان IPv6 لخادم DHCP الذي يستخدمه الموجه.

· عنوان IP الديناميكي المستخدم — يعرض عدد عناوين IPv6 الديناميكية المستخدمة حاليا.

· عنوان IP الثابت المستخدم — غير قابل للتطبيق على IPv6.

· يتوفر DHCP — يعرض عدد عناوين IPv6 الديناميكية المتوفرة لدى خادم DHCP.

· الإجمالي — يعرض العدد الإجمالي لعناوين IPv6 التي يديرها خادم DHCP.

ملاحظة: يعرض جدول حالة DHCP معلومات عميل DHCP. ويعرض معلومات العميل التالية:

· اسم مضيف العميل — اسم الجهاز على الشبكة.

· عنوان IP — عنوان IPv6 الديناميكي الذي يعينه خادم DHCP للعميل لفترة من الوقت.

· وقت إيجار العميل — المقدار الدقيق للوقت الذي يمكن فيه لمستخدم الشبكة الحصول على عنوان IPv6 الذي تم تعيينه بواسطة خادم DHCP.

الخطوة 4. (إختياري) لتحديث البيانات المعروضة انقر فوق تحديث.