الهدف

يعد "معالج إعداد قاعدة الوصول" طريقة توجيه سهلة ومريحة لإعداد التكوينات الأولية على الموجه RV32x. وهو يرشد المستخدم خلال عملية تدريجية لتكوين الجهاز. يتم تكوين قاعدة وصول استنادا إلى معايير مختلفة للسماح بالوصول إلى الشبكة أو رفضه. تمت جدولة قاعدة الوصول بناء على الوقت الذي يلزم تطبيق قواعد الوصول فيه على الموجه. يوضح هذا المقال ويصف معالج إعداد قاعدة الوصول، الذي يتم إستخدامه لتحديد حركة المرور المسموح بها لدخول الشبكة من خلال جدار الحماية، مما يساعد على تأمين الشبكة.

الجهاز القابل للتطبيق

· موجه VPN RV320 بشبكة WAN مزدوجة

· الموجه RV325 Gigabit WAN VPN Router

إصدار البرامج

· v1.1.0.09

معالج إعداد قاعدة الوصول

الخطوة 1. قم بتسجيل الدخول إلى الأداة المساعدة لتكوين الموجه واختر المعالج. يتم فتح صفحة المعالج:

الخطوة 2. انقر فوق الزر تشغيل الآن أسفل منطقة إعداد قاعدة الوصول لبدء معالج إعداد قاعدة الوصول. يظهر مربع الحوار معالج تثبيت قاعدة الوصول".

الخطوة 3. انقر فوق التالي للمتابعة إلى المعالج.

الإجراء

الخطوة 1. أختر زر الخيار المناسب من القائمة المنسدلة "إجراء" للسماح للقاعدة التي أنت على وشك إعدادها أو تقييدها.  تحدد قواعد الوصول الوصول الوصول الوصول إلى الشبكة الفرعية من خلال السماح بالوصول إلى حركة المرور من خدمات أو أجهزة معينة أو رفضها.

· السماح — يسمح لجميع حركة المرور.

· رفض — يقيد كل حركة المرور.

الخطوة 2. انقر فوق التالي لمتابعة المعالج.

الخدمة

الخطوة 1. أختر الخدمة المناسبة التي تحتاج إلى تصفيتها ليتم السماح بها أو تقييدها من القائمة المنسدلة "الخدمة".

ملاحظة: للسماح لجميع حركة المرور أختر جميع حركات المرور [TCP&UDP/1~65535] من القائمة المنسدلة للخدمة إذا تم تعيين إجراء للسماح. تحتوي القائمة على كافة أنواع الخدمات التي قد ترغب في تصفيتها.

الخطوة 2. انقر فوق التالي لمتابعة الإعداد.

سجل

الخطوة 1. أختر خيار السجل المناسب من القائمة المنسدلة "السجل". يحدد خيار السجل ما إذا كان الجهاز سيحتفظ بسجل لحركة المرور المطابقة لمجموعة قواعد الوصول.

· تطابق حزم السجل قاعدة الوصول هذه — تمكن الموجه من الاحتفاظ بتعقب السجل للخدمة التي تم تحديدها.

· ليس سجل — يعطل الموجه للاستمرار في تعقب السجل.

الخطوة 2. انقر فوق التالي لمتابعة الإعداد.

واجهة المصدر

الخطوة 1. انقر فوق القائمة المنسدلة "الواجهة" واختر واجهة المصدر المناسبة. توجد هذه الواجهة حيث يتم فرض قاعدة الوصول.

· LAN — تؤثر قاعدة الوصول على حركة مرور بيانات شبكة LAN فقط.

· WAN 1 — تؤثر قاعدة الوصول على حركة مرور WAN 1 فقط.

· WAN 2 — تؤثر قاعدة الوصول على حركة مرور WAN 2 فقط.

· أي — تؤثر قاعدة الوصول على جميع حركة المرور في أي من واجهات الجهاز.

الخطوة 2. انقر فوق التالي لمتابعة الإعداد.

IP المصدر

الخطوة 1. أختر نوع IP المصدر المناسب الذي يتم تطبيق قاعدة الوصول عليه من القائمة المنسدلة المتاحة.

· أي — يكون لأي عنوان IP لشبكة الجهاز القاعدة المطبقة عليهم.

· أحادي — لا ينطبق عليه القاعدة إلا عنوان IP واحد محدد لشبكة الجهاز. أدخل عنوان IP المطلوب.

· النطاق — يطبق القاعدة عليهم فقط نطاق محدد من عناوين IP على الشبكة. إذا أخترت النطاق، تحتاج إلى إدخال عناوين IP للبداية والنهاية للنطاق.

الخطوة 2. انقر فوق التالي لمتابعة الإعداد.

IP الوجهة

الخطوة 1. أختر نوع IP الوجهة المناسب الذي يتم تطبيق قاعدة الوصول عليه من القائمة المنسدلة المتاحة.

· أي — يحتوي أي عنوان IP للوجهة على القاعدة المطبقة عليهم.

· عنوان IP واحد فقط محدد القاعدة المطبقة عليه. أدخل عنوان IP المطلوب.

· النطاق — يتم تطبيق القاعدة عليهم فقط في نطاق محدد من عناوين IP الخارجة من شبكة الجهاز. إذا أخترت النطاق، تحتاج إلى إدخال عناوين IP للبداية والنهاية للنطاق.

الخطوة 2. انقر فوق التالي لمتابعة الإعداد.

جدول

الخطوة 1. انقر فوق زر الاختيار المناسب لاختيار الوقت الذي تريد تطبيق قاعدة الوصول فيه على الموجه.

· دائما — تكون قواعد الوصول نشطة دائما على الموجه. إذا أخترت هذا الخيار، فقم بالتخطي إلى الخطوة 5. هذا هو الإعداد الافتراضي.

· الفاصل الزمني — تكون قواعد الوصول نشطة لبعض الأوقات المحددة. إذا أخترت هذا الخيار، تحتاج إلى إدخال الفاصل الزمني لفرض قاعدة الوصول.

الخطوة 2. أدخل الوقت الذي تريد تطبيق قائمة الوصول فيه في الحقل من. تنسيق الوقت هو hh:mm.

الخطوة 3. أدخل الوقت حتى الوقت الذي تريد فيه تطبيق قائمة الوصول في الحقل إلى. تنسيق الوقت هو hh:mm.

الخطوة 4. حدد خانة الاختيار الخاصة بالأيام المحددة التي تريد فيها تطبيق قائمة الوصول.

الخطوة 5. انقر فوق التالي لمتابعة الإعداد.

ملخص

ملاحظة: تعرض صفحة الملخص طريقة عرض عامة لجميع الإعدادات التي تم تكوينها للتو في RV320 بواسطة معالج إعداد Access.

الخطوة 1. انقر فوق إرسال لإرسال التغييرات التي أجريتها إلى تكوين المعالج.

إنهاء

الخطوة 1. انقر فوق إنهاء لإنهاء معالج إعداد قاعدة الوصول.