الهدف

يرشدك هذا وثيقة من خلال الإعداد وإعدادات الخيار 82 على ال RV32x VPN مسحاج تخديد sery.

الخيار 82 هو خيار معلومات ترحيل DHCP. ترحيل DHCP هي ميزة يتم إستخدامها للسماح باتصال DHCP بين الأجهزة المضيفة وخوادم DHCP البعيدة التي لا تكون على الشبكة نفسها. وهو يسمح لعامل ترحيل DHCP بتضمين معلومات حول نفسه عندما يرسل حزم DHCP إلى العملاء ومنهم إلى خادم DHCP. إنه يضيف المزيد من الأمان إلى عملية DHCP عن طريق تعريف التوصيل بشكل كامل.

الجهاز القابل للتطبيق

· موجه VPN RV320 بشبكة WAN مزدوجة

· الموجه RV325 Gigabit WAN VPN Router

إصدار البرامج

· v1.1.0.09

خيار 82

الخطوة 1. سجل الدخول إلى الأداة المساعدة لتكوين الويب واختر DHCP > الخيار 82. يتم فتح صفحة الخيار 82:

يعرض جدول "الخيار 82" الحقول التالية:

· معرف الدائرة — سلسلة ASCII المعرفة من قبل المستخدم التي تعرف واجهة الدائرة التي تم إرسال طلب DHCP عليها.

· الوصف — قام المستخدم بإدخال وصف لمعرف الدائرة.

· شبكة DHCP الفرعية — عنوان IP للشبكة الفرعية DHCP وقناع بواسطة موجه يتم تعيينه تلقائيا استنادا إلى التوفر. لتعديلها يدويا، ارجع إلى تعديل شبكة DHCP الفرعية بمجرد إضافة معرف دائرة.

الخطوة 2. انقر فوق إضافة لإضافة معرف دائرة جديد. تصبح الحقول تحت معرف الدائرة والوصف قابلة للتحرير.

الخطوة 3. أدخل معرف الدائرة المطلوب في حقل معرف الدائرة.

الخطوة 4. أدخل الوصف المطلوب لمعرف الدائرة في حقل الوصف.

الخطوة 5. انقر فوق حفظ لإضافة معرف الدائرة الذي تم إدخاله وحقول الوصف إلى جدول "الخيار 82".

تعديل معرف الدائرة

الخطوة 1. لتعديل اسم معرف الدائرة والوصف حدد خانة الاختيار المجاورة لها. يتم إبراز المدخل.

ملاحظة: خيار الشبكة الفرعية ل DHCP غير قابل للتحرير في جدول "الخيار 82". ارجع إلى تعديل شبكة DHCP الفرعية لتعديلها.

الخطوة 2. انقر فوق تحرير لتحرير معرف الدائرة المحدد أو حذف لحذفه.

الخطوة 3. انقر فوق حفظ لحفظ التغييرات وإنهاء تكوين إعدادات الخيار 82.

تعديل شبكة DHCP الفرعية

الخطوة 1. سجل الدخول إلى الأداة المساعدة لتكوين الموجه واختر DHCP > إعداد DHCP. تظهر صفحة إعداد DHCP:

الخطوة 2. انقر فوق علامة التبويب IPv4.

الخطوة 3. انقر زر الخيار 82 لعرض خيارات الخيار 82.

الخطوة 4. من القائمة المنسدلة معرف الدائرة أختر معرف الدائرة الذي تم إنشاؤه والذي تريد تعديله.

الخطوة 5. أدخل عنوان IP للشبكة الفرعية، التي تم إنشاء معرف الدائرة لها، في عنوان IP للجهاز.

الخطوة 6. أخترت ال يماثل subnet mask من ال subnet mask قائمة منسدلة أن يحدد مدى من الشبكة الفرعية عنوان.

الخطوة 7. انقر فوق حفظ لحفظ التغييرات في معرف الدائرة.

يعرض جدول الخيار 82 تحت DHCP > الخيار 82 الآن المعلومات المحدثة.