الهدف

إعادة توجيه المنفذ هي تقنية يتم إستخدامها لإعادة توجيه الحزم التي يتم إرسالها عبر الشبكة. وهذا يضمن أن الحزم لها مسار واضح إلى الوجهة المقصودة، مما يسمح بسرعات تنزيل أسرع وزمن وصول أقل. تدعم سلسلة موجه VPN RV32x إعادة توجيه نطاق المنفذ وتفجير المنفذ. إعادة توجيه نطاق المنفذ هو إعادة توجيه منفذ ساكن إستاتيكي يفتح نطاق معين من المنافذ. وهذا يزيد من مخاطر الأمان حيث تكون المنافذ التي تم تكوينها مفتوحة دائما. يطلق المنفذ هو إعادة توجيه المنفذ الديناميكي. عندما يفتح جهاز متصل بالموجه منفذ المشغل المحدد في قاعدة المشغل، يتم فتح المنافذ الواردة التي تم تكوينها. ما إن المشغل لم يعد أرسلت ميناء، الميناء قادم أغلقت. يوفر إطلاق المنفذ أمانا أعلى لأن المنافذ التي تم تكوينها ليست مفتوحة دائما، ومع ذلك يمكن إستخدام قاعدة مشغل المنفذ بواسطة عميل واحد فقط في كل مرة.

يشرح هذا المقال كيفية تكوين إعادة توجيه المنفذ وتفعيل المنفذ على سلسلة موجه VPN RV32x.

الأجهزة القابلة للتطبيق

- موجه VPN RV320 بشبكة WAN مزدوجة

- الموجه RV325 Gigabit WAN VPN Router

إصدار البرامج

- v1.1.0.09

إعادة توجيه المنفذ وتفعيل المنفذ

الخطوة 1. قم بتسجيل الدخول إلى الأداة المساعدة لتكوين الويب واختر إعداد > إعادة التوجيه. تظهر صفحة إعادة التوجيه:

إضافة إعادة توجيه نطاق المنفذ

الخطوة 1. انقر فوق إضافة في جدول إعادة توجيه نطاق المنفذ لإضافة نطاق من المنافذ المراد فتحها

الخطوة 2. من القائمة المنسدلة خدمة أختر خدمة لفتح منافذ لها.

ملاحظة: انقر فوق إدارة الخدمة لإضافة خدمة أو تحريرها. تناقش المقالة لاحقا إدارة الخدمات.

الخطوة 3. دخلت العنوان إلى أي حركة مرور أن يكون أرسلت في العنوان مجال.

الخطوة 4. حدد خانة الاختيار في حقل الحالة لفتح المنافذ التي تم تكوينها.

الخطوة 5. طقطقة حفظ. يتم حفظ تكوين إعادة توجيه المنفذ.

تحرير إعادة توجيه نطاق المنفذ

الخطوة 1. حدد خانة الاختيار لنطاق المنفذ الذي تريد تحريره.

الخطوة 2. انقر فوق تحرير في جدول إعادة توجيه نطاق المنفذ لتحرير نطاق المنفذ.

الخطوة 3. من القائمة المنسدلة خدمة أختر خدمة لفتح منافذ لها.

ملاحظة: انقر فوق إدارة الخدمة لإضافة خدمة أو تحريرها. تناقش المقالة لاحقا إدارة الخدمات.

الخطوة 4. قم بتحرير عنوان IP الذي ستتم إعادة توجيه حركة المرور إليه في حقل عنوان IP.

الخطوة 5. حدد خانة الاختيار في حقل الحالة لفتح المنافذ التي تم تكوينها.

الخطوة 6. طقطقة حفظ. يتم تحديث تكوين إعادة توجيه المنفذ.

حذف إعادة توجيه نطاق المنفذ

الخطوة 1. حدد خانة الاختيار الخاصة بنطاق المنفذ الذي تريد حذفه.

الخطوة 2. انقر فوق حذف لحذف تكوين نطاق المنفذ المحدد.

الخطوة 3. طقطقة حفظ. يتم حذف تكوين نطاق المنفذ.

إضافة نطاق منفذ يطلق

الخطوة 1. طقطقة يضيف في الميناء يطلق طاولة أن يضيف ميناء مشغل.

الخطوة 2. أدخل اسم التطبيق الذي تريد تكوين المنافذ له في حقل اسم التطبيق.

الخطوة 3. دخلت المشغل ميناء مدى في المشغل ميناء مدى مجال. هذا هو الميناء أن أنت تريد أن يطلق القاعدة.

الخطوة 4. دخلت ال يرسل ميناء مدى في ال forwarding ميناء مجال. هذه هي المنافذ التي يتم إعادة توجيهها عند تشغيل القاعدة.

الخطوة 5. طقطقة حفظ. أنقذت الميناء يطلق تشكيل.

تحرير ميناء يطلق

الخطوة 1. حدد خانة الاختيار الخاصة بمشغل المنفذ الذي تريد تحريره.

الخطوة 2. طقطقة يحرر في الميناء يطلق طاولة أن يحرر الميناء مشغل.

الخطوة 3. قم بتحرير اسم التطبيق الذي تريد تكوين المنافذ له في حقل اسم التطبيق.

الخطوة 4. حرر نطاق المنفذ المشغل في حقل نطاق المنفذ المشغل. هذا هو الميناء أن أنت تريد أن يطلق القاعدة.

الخطوة 5. قم بتحرير نطاق المنفذ المعاد توجيهه في حقل نطاق منفذ إعادة التوجيه. هذه هي المنافذ التي يتم إعادة توجيهها عند تشغيل القاعدة.

الخطوة 6. طقطقة حفظ. الميناء يطلق تشكيل محين.

محات ميناء يطلق

الخطوة 1. حدد خانة الاختيار الخاصة بمشغل المنفذ الذي تريد حذفه.

الخطوة 2. انقر على حذف لحذف تكوين مشغل المنفذ المحدد.

الخطوة 3. طقطقة حفظ. يتم حذف تكوين مشغل المنفذ.

إضافة اسم الخدمة

الخطوة 1. انقر فوق إدارة الخدمة. يظهر إطار إدارة الخدمة.

الخطوة 2. انقر فوق إضافة لإضافة خدمة جديدة.

الخطوة 3. أدخل اسما للخدمة في حقل اسم الخدمة.

الخطوة 4. من القائمة المنسدلة للبروتوكول أختر البروتوكول الذي تستخدمه الخدمة.

- TCP - تقوم الخدمة بإعادة توجيه حزم بروتوكول التحكم في الإرسال (TCP).

- UDP - تقوم الخدمة بإعادة توجيه حزم بروتوكول مخطط بيانات المستخدم (UDP).

- IPv6 - تقوم الخدمة بإعادة توجيه حركة مرور بيانات IPv6.

الخطوة 5. إذا كان البروتوكول إما TCP أو UDP، فأدخل نطاق المنافذ التي تم حجزها للخدمة في حقل نطاق المنفذ.

الخطوة 6. طقطقة حفظ. يتم حفظ الخدمة في جدول إدارة الخدمات.

تحرير اسم الخدمة

الخطوة 1. انقر فوق إدارة الخدمة. يظهر إطار إدارة الخدمة.

الخطوة 2. حدد خانة الاختيار للخدمة التي تريد تحريرها.

الخطوة 3. انقر فوق تحرير لتحرير الخدمة.

الخطوة 4. قم بتحرير اسم الخدمة في حقل اسم الخدمة.

الخطوة 5. من القائمة المنسدلة للبروتوكول أختر البروتوكول الذي تستخدمه الخدمة.

- TCP - تقوم الخدمة بإعادة توجيه حزم بروتوكول التحكم في الإرسال (TCP).

- UDP - تقوم الخدمة بإعادة توجيه حزم بروتوكول مخطط بيانات المستخدم (UDP).

- IPv6 - تقوم الخدمة بإعادة توجيه حركة مرور بيانات IPv6.

الخطوة 6. إذا كان البروتوكول إما TCP أو UDP، فأدخل نطاق المنافذ التي تم حجزها للخدمة في حقل نطاق المنفذ.

الخطوة 7. طقطقة حفظ. تظهر نافذة تحذير. يتم تحديث أي تكوين مقترن بالخدمة المحررة تلقائيا.

الخطوة 8. طقطقة نعم. تم تحديث تكوين الخدمة.

حذف اسم الخدمة

الخطوة 1. انقر فوق إدارة الخدمة. يظهر إطار إدارة الخدمة.

الخطوة 2. حدد خانة الاختيار للخدمة التي تريد حذفها.

الخطوة 3. انقر فوق حذف لحذف الخدمة.

الخطوة 4. طقطقة حفظ. تظهر نافذة تحذير. يتم حذف أي تكوين مقترن بالخدمة المحذوفة تلقائيا.

الخطوة 5. طقطقة نعم. تم حذف الخدمة.

أنت الآن علمت ال steps أن يشكل ميناء forwarding وميناء يطلق على ال RV32x VPN موجه sery.

عرض فيديو متعلق بهذه المقالة...

انقر هنا لعرض المحادثات التقنية الأخرى من Cisco