الهدف

يشرح هذا المقال كيفية تكوين 802.1X على سلسلة موجه VPN RV32x.

المقدمة

802.1X هي تقنية تحكم في الوصول إلى الشبكة قائمة على المنافذ يتم إستخدامها لمصادقة الأجهزة على الشبكة. يتكون الطراز 802. 1X من ثلاثة أجزاء. المستخدم أو العميل (الذي يسمى المستدعي) الذي يريد أن يكون مصدق، الخادم (خادم RADIUS) الذي يعالج المصادقة، والجهاز الذي يقع بينهما (في هذه الحالة الموجه RV32x) إستدعى المصدق الذي يسمح بالاتصال بين خادم المصادقة والمطالبين.

الأجهزة القابلة للتطبيق

- موجه VPN RV320 بشبكة WAN مزدوجة

- الموجه RV325 Gigabit WAN VPN Router

إصدار البرامج

- v1.1.0.09

تهيئة 802.1x

الخطوة 1. قم بتسجيل الدخول إلى الأداة المساعدة لتكوين الويب واختر إدارة المنفذ > تكوين 802.1X.

تظهر صفحة تكوين 802. 1X:

الخطوة 2. حدد خانة الاختيار المصادقة المستندة إلى المنافذ لتمكين مصادقة RADIUS على RV32x.

الخطوة 3. أدخل عنوان IP الخاص بخادم RADIUS في حقل RADIUS IP.

الخطوة 4. دخلت ال UDP ميناء من ال RADIUS نادل في ال radius UDP ميناء مجال. هذا هو المنفذ الذي يستخدمه خادم RADIUS للاتصال بين خادم RADIUS والموجه.

الخطوة 5. أدخل كلمة المرور التي يستخدمها الجهاز للمصادقة إلى خادم RADIUS في حقل سر RADIUS. يسمح السر للجهاز وخادم RADIUS بتشفير كلمات المرور واستجابات التبادل. يجب أن يطابق هذا الحقل السر الذي تم تكوينه على خادم RADIUS.

الخطوة 6. من القائمة المنسدلة الحالة الإدارية أختر نوع التخويل المطلوب للمنفذ المطابق.

- القوة المعتمدة - يتم تخويل منفذ شبكة LAN تلقائيا وإعادة توجيه حركة المرور.

- فرض غير مصرح به - يتم تلقائيا عدم ترخيص منفذ شبكة LAN ويتم تجاهل حركة مرور البيانات.

- تلقائي - يتم تمكين المصادقة المستندة إلى المنفذ على منفذ LAN. يكون المنفذ في حالة مخولة أو غير مصرح بها استنادا إلى مصادقة RADIUS.

ملاحظة:

- يحتوي RV325 على أربعة عشر منفذا متوفرا.

- يعرض عمود يتم عرض حالة المنفذ الحالة الحالية للمنفذ.التخويل إذا كان المنفذ لديه اتصال ومرخص. يتم عرض الارتباط لأسفل إذا لم يكن هناك اتصال على المنفذ أو كان المنفذ غير مصرح به.

الخطوة 7. طقطقة حفظ. يتم حفظ تكوين 802.1X.

لقد انتهيت الآن من تكوين 802.1X بنجاح على سلسلة موجه VPN RV32x.