الهدف

شبكة المنطقة المحلية الظاهرية (VLAN) هي شبكة فرعية منفصلة منطقيا لبروتوكول الإنترنت (IP) ترتبط نقاط النهاية الخاصة بها بوظيفة أو خصائص مشتركة أخرى. وهذا يجعل من الممكن للإدارات المختلفة أن يكون لها شبكات منفصلة بحيث يكون لأعضائها إمكانية حصرية للوصول إلى الموارد.

تسمح شبكة VLAN أيضا بمشاركة الموارد بين شبكات VLAN من خلال تمكين التوجيه بين شبكات VLAN. هذا يعادل الأمان لأن أعضاء شبكة VLAN فقط لديهم حق الوصول إلى الموارد التي تمر عبر شبكة VLAN هذه. وهذا يعني أيضا معدلات التوفير لأن نشر شبكة VLAN يعني وجود شبكات منفصلة ولكن شراء جهاز واحد فقط. بشكل افتراضي، تحتوي الموجهات من السلسلة RV على شبكة VLAN افتراضية، أو شبكة VLAN1، والتي لا يمكن حذفها أو تحريرها أو تغييرها. أنت يستطيع شكلت up to أربعة VLANs على ال RV320 وما يصل إلى أربعة عشر VLANs على ال RV325 أن يرسل ربط في مشترك VLAN.

يشرح هذا المقال كيفية تكوين عضوية VLAN على سلسلة موجه VPN RV32x.

الجهاز القابل للتطبيق

· موجه VPN RV320 بشبكة WAN مزدوجة

· الموجه RV325 Gigabit WAN VPN Router

إصدار البرامج

•1.1.0.09

إدارة عضوية شبكة VLAN

الخطوة 1. قم بتسجيل الدخول إلى الأداة المساعدة لتكوين الويب واختر إدارة المنافذ > عضوية الشبكة المحلية الظاهرية (VLAN). يتم فتح صفحة عضوية شبكة VLAN:

الخطوة 2. حدد خانة الاختيار VLAN تمكين لتمكين شبكات VLAN على الجهاز.

ملاحظة: يمكنك رؤية ثلاث شبكات VLAN افتراضية تم تكوينها بالفعل على الموجه المستخدم لهذا المثال.

أضفت VLAN

الخطوة 1. طقطقة يضيف أن يخلق VLAN جديد. تمت إضافة صف جديد في جدول VLAN:

الخطوة 2. دخلت VLAN id في ال VLAN id مجال. معرف VLAN هو المعرف الفريد لشبكة VLAN. المدى from 4 to 4094. VLAN 1 محجوز ل التقصير VLAN.

الخطوة 3. دخلت وصف موجز حول ال VLAN newly created في الوصف مجال. هذا يساعدك على فهم الغرض من شبكة VLAN الجديدة بسرعة.

الخطوة 4. أختر خيار التوجيه المناسب بين شبكات VLAN من القائمة المنسدلة التوجيه بين شبكات VLAN لتوجيه الحزم من شبكة VLAN إلى شبكة VLAN أخرى.

· معطل — يمثل أن التوجيه بين شبكات VLAN غير نشط.

· ممكن — يمثل أن التوجيه بين شبكات VLAN نشط على شبكة VLAN هذه. يقوم التوجيه بين شبكات VLAN بتوجيه الحزم فقط بين شبكات VLAN التي تم تمكينها.

الخطوة 5. أختر الخيار المناسب من القائمة المنسدلة لإدارة الأجهزة لإدارة إدارة الأجهزة. إدارة الأجهزة هي تطبيق برنامج يتيح لك فرصة تسجيل الدخول إلى الأداة المساعدة لتكوين الويب للجهاز من شبكة VLAN لإدارة جهازك.

· معطل — يمثل أن إدارة الأجهزة غير نشطة، ولا يمكنك الوصول إلى إدارة الأجهزة من شبكة VLAN.

· ممكن — يمثل أن إدارة الأجهزة نشطة، ويمكنك الوصول إلى إدارة الأجهزة من شبكة VLAN.

الخطوة 6. أخترت الخيار ب رغب من القائمة المنسدلة ل ال LAN ميناء مع أي أنت يكون ربطت والإعداد ينبغي كنت طابقت مع ال يربط ميناء. إن يكون أنت ربطت مع أكثر من واحد ميناء، لكل ميناء أنت يكون ربطت، أنت تحتاج أن يختار ال نفسه عملية إعداد. الافتراضي هو بعلامات تمييز.

· حددت — يمثل أن الربط بين المنفذ وشبكة VLAN حددت. استعملت tagged أن يحدد إلى الذي VLAN الحركة مرور ينتسب من خلال ال VLAN id فريد عندما يخلق VLANs يتعدد ل ال نفسه ميناء.

· untagged — يمثل أن الاقتران بين المنفذ وشبكة VLAN يكون untagged. هو استعملت عندما فقط واحد VLAN خلقت وحركة مرور يكون وعيي من ال VLAN. فقط واحد VLAN يستطيع كنت علمت ك untagged لكل ميناء. إن التقصير VLAN يكون على الميناء، هو ينبغي دائما كنت untagged even if الميناء يتلقى يتعدد VLANs.

· مستبعد — يمثل أن القارن ليس عضوا في شبكة VLAN. إن يختار أنت هذا خيار، حركة مرور أعجزت بين ال VLAN والميناء.

ملاحظة: إذا قمت بتمكين التوجيه بين شبكات VLAN في الخطوة 4، فيجب عليك تمييز شبكة VLAN لتمييز حركة المرور.

الخطوة 7. انقر على حفظ لحفظ الإعدادات.

تحرير VLAN

الخطوة 1. إن يريد أنت أن يغير أي إعداد من VLAN، فحصت ال checkbox جانب ال VLAN خاص.

الخطوة 2. طقطقة يحرر ويغير المعلومة ضروري ل ال VLAN. لمعرفة المزيد حول كيفية تغيير المعلومات الضرورية، ارجع إلى قسم إضافة شبكة VLAN.

الخطوة 3. انقر على حفظ لحفظ الإعدادات.

محات VLAN

الخطوة 1. إن يريد أنت أن يمحو أي من VLANs، فحصت ال checkbox جانب ال VLAN خاص وحدد حذف.

الخطوة 2. انقر حذف لإزالة شبكة VLAN.

الخطوة 3. انقر على حفظ لحفظ الإعدادات.

القرار

أنت الآن تعرف كيف أن setup VLAN. إذا كنت ترغب في قراءة مقالة ذات صلة حول نفس الموضوع، فانقر هنا.

عرض فيديو متعلق بهذه المقالة...

انقر هنا لعرض المحادثات التقنية الأخرى من Cisco