الهدف

الاتصال النفقي هو ميزة يتم إستخدامها لنقل الحزم من نوع واحد من الشبكة عبر شبكة من نوع مختلف. أكثر أنواع الاتصال النفقي شيوعا هو الاتصال النفقي من 6to4. يتيح هذا النوع من الاتصال النفقي نقل حزم IPv6 عبر شبكة IPv4 من خلال التضمين. تم إنشاء الاتصال النفقي من 6to4 لدعم كلا من أنواع IP أثناء الانتقال من IPv4 إلى IPv6. هناك نوع أقل شيوعا للاتصال النفقي وهو الاتصال النفقي من 4to6. يتيح هذا النوع من الاتصال النفقي نقل حزم IPv4 عبر شبكة IPv6.

يشرح هذا المقال كيفية تكوين الاتصال النفقي على RV215W.

الأجهزة القابلة للتطبيق

· الطراز RV215W

إصدار البرامج

•1.1.0.5

الاتصال النفقي

اتصال 6to4 النفقي

يسمح الاتصال النفقي من 6to4 بإرسال حزم IPv6 عبر شبكة IPv4. ويتم تحقيق ذلك من خلال تضمين حزمة IPv6 في حزمة IPv4. بمجرد إستلام الحزمة بواسطة شبكة IPv6 البعيدة، يتم فك ربط الحزمة مرة أخرى إلى حزمة IPv6. يتم إستخدام هذا النوع من الاتصال النفقي إذا لم يوفر مزود خدمة الإنترنت (ISP) الخاص بك اتصال نفقي للسطح السادس.

الخطوة 1. قم بتسجيل الدخول إلى الأداة المساعدة لتكوين الويب واختر Networking > IPv6 > الاتصال النفقي. يتم فتح صفحة الاتصال النفقي:

الخطوة 2. تدقيق يمكن في ال 6 إلى 4 tunneling مجال أن يمكن 6to4 tunneling.

ملاحظة: لاستخدام الاتصال النفقي من 6to4 يجب تكوين شبكة LAN إلى IPv6 وشبكة IPv4 الخاصة بشبكة WAN على صفحة وضع IP. لمزيد من المعلومات، ارجع إلى المقالة تكوين وضع IP على RV215W.

الخطوة 3. انقر زر انتقاء 6to4 لتكوين نوع الاتصال النفقي ك 6to4.

الخطوة 4. تدقيق تمكين في حقل الاتصال النفقي التلقائي إلى تكوين اتصال نفقي من 6to4 تلقائيا. تقوم ميزة الاتصال النفقي التلقائي من 6to4 بمعالجة شبكة IPv4 كشبكة وصول متعدد (NBMA) غير إذاعية، حيث يتم إرفاق مضيف متعدد ولكن يتم إرسال البيانات مباشرة من مضيف إلى آخر عبر دائرة افتراضية. يتم إستخدام عنوان IPv4 المضمن في عنوان IPv6 لتحديد الطرف الآخر من النفق.

الخطوة 5. إذا لم يتم تمكين الاتصال النفقي التلقائي، فأدخل عنوان IPv4 لنقطة النهاية للشبكة التي تريد إنشاء نفق يدوي لها. النفق اليدوي هو إرتباط دائم بين ميداني IPv6 عبر شبكة IPv4.

الخطوة 6. طقطقة حفظ.

الاتصال النفقي السادس

6 النشر السريع (RD) هو إصدار أكثر أمانا من الاتصال النفقي من 6to4. في المرتبة السادسة، يوفر كل مزود خدمة الإنترنت (ISP) بادئة IPv6 فريدة خاصة به بدلا من البادئة القياسية 2002:/16 6to4. وهذا يسمح ل ISP بالتحكم في جودة خدمة النفق ومن يمكنه إستخدام خوادم الترحيل.

الخطوة 1. قم بتسجيل الدخول إلى الأداة المساعدة لتكوين الويب واختر Networking > IPv6 > الاتصال النفقي. يتم فتح صفحة الاتصال النفقي:

الخطوة 2. تدقيق يمكن في ال 6 إلى 4 tunneling مجال أن يمكن 6to4 tunneling.

ملاحظة: لاستخدام الاتصال النفقي من 6to4 يجب تكوين شبكة LAN إلى IPv6 وشبكة IPv4 الخاصة بشبكة WAN على صفحة وضع IP. لمزيد من المعلومات، ارجع إلى المقالة تكوين وضع IP على RV215W.

الخطوة 3. انقر زر راديو 6 لتكوين نوع الاتصال النفقي على هيئة 6RD.

الخطوة 4. انقر فوق الزر التبادلي الذي يتوافق مع وضع اتصال الاتصال النفقي المطلوب.

· تلقائي — يتم تكوين الاتصال النفقي السادس تلقائيا. تقوم ميزة الاتصال النفقي التلقائي من 6to4 بمعالجة شبكة IPv4 كشبكة وصول متعدد (NBMA) غير إذاعية، حيث يتم إرفاق مضيف متعدد ولكن يتم إرسال البيانات مباشرة من مضيف إلى آخر عبر دائرة افتراضية. يتم إستخدام عنوان IPv4 المضمن في عنوان IPv6 لتحديد الطرف الآخر من النفق.

· يدوي — يجب تكوين نفق رقم 6 يدويا. النفق اليدوي هو إرتباط دائم بين ميداني IPv6 عبر شبكة IPv4.

الخطوة 5. إذا كان وضع الاتصال يدويا، قم بتكوين الحقول التالية.

· بادئة IPv6 — أدخل بادئة IPv6 التي يستخدمها ISP للنفق.

· طول بادئة IPv6 — أدخل طول البادئة لعنوان IPv6.

· ترحيل الحدود — أدخل عنوان IPv6 الخاص بالموجه الحدودي.

· طول قناع IPv4 — أدخل طول قناع IPv4 لنقطة النهاية البعيدة.

الخطوة 6. طقطقة حفظ.

الاتصال النفقي من 4 إلى 6

تتيح إمكانية الاتصال النفقي من 4to6 نقل حزم IPv4 عبر شبكة IPv6. يتم إستخدام هذه الميزة عندما ترسل شبكة IPv4 المحلية الحزم عبر شبكة IPv6 داخلية إلى شبكة IPv4 بعيدة.

الخطوة 1. قم بتسجيل الدخول إلى الأداة المساعدة لتكوين الويب واختر Networking > IPv6 > الاتصال النفقي. يتم فتح صفحة الاتصال النفقي:

الخطوة 2. تدقيق يمكن في ال 4 إلى 6 tunneling مجال أن يمكن 4 إلى 6 tunneling.

ملاحظة: لاستخدام الاتصال النفقي من 4to6 يجب تكوين شبكة LAN إلى IPv6 وشبكة WAN إلى IPv4 على صفحة وضع IP.

الخطوة 3. أدخل عنوان IPv6 الخاص ب RV215W في حقل عنوان IPv6 المحلي لشبكة WAN.

الخطوة 4. أدخل عنوان IPv6 لنقطة النهاية البعيدة التي تريد إنشاء نفق لها في حقل عنوان IPv6 البعيد.

الخطوة 5. طقطقة حفظ.