الهدف

IPv6 هو أحدث إصدار من IP وتم تصميمه لاستبدال نظام IPv4 الحالي. نظرا لأن عناوين IPv4 أوشكت على النضوب، فقد اكتسب IPv6 شعبية. يوفر IPv6 كمية أكبر بكثير من عناوين IP مقارنة ب IPv4. تساعد تهيئة IPv6 الآن في جعل الشبكة جاهزة لمستقبل شبكات الكمبيوتر. يشرح هذا المقال كيفية تكوين إعدادات شبكة LAN الخاصة ب IPv6 على RV215W.

الأجهزة القابلة للتطبيق

· الطراز RV215W

إصدار البرامج

•1.1.0.5

تكوين شبكة LAN ل IPv6

تكوين وضع IPv6

يجب أن يحتوي RV215W على تعيين الشبكة المحلية (LAN) على IPv6 للسماح بتكوين IPv6. يشرح هذا الإجراء كيفية تكوين وضع IP ل IPv6 على RV215W.

الخطوة 1. قم بتسجيل الدخول إلى الأداة المساعدة لتكوين الويب واختر شبكة > وضع IP. يتم فتح صفحة وضع IP:

الخطوة 2. من القائمة المنسدلة وضع IP، أختر LAN:IPv6 أو WAN:IPv4 أو LAN:IPv6 أو WAN:IPv6 أو LAN:IPv4+IPv6 أو WAN:IPv4 أو LAN:IPv4+IPv6 أو WAN:IPv4+IPv6. تتيح هذه الخيارات إستخدام IPv6 على واجهات شبكة LAN.

الخطوة 3. طقطقة حفظ.

تكوين شبكة LAN ل IPv6

يشرح هذا الإجراء كيفية تكوين إعدادات LAN ل IPv6.

الخطوة 1. قم بتسجيل الدخول إلى الأداة المساعدة لتكوين الويب واختر الشبكة > IPv6 >تكوين شبكة LAN عبر الإصدار السادس من بروتوكول الإنترنت (IPv6). تظهر صفحة تكوين شبكة LAN الخاصة ب IPv6:

الخطوة 2. في حقل عنوان IPv6، أدخل عنوان IPv6 لاستخدامه كعنوان IPv6 لواجهة شبكة LAN. يمكن إدخال عناوين IPv6 بتدوين أو بدون تدوين مزدوج.

الخطوة 3. في حقل طول بادئة IPv6، أدخل طول جزء الشبكة من عنوان IPv6.

الخطوة 4. لتعيين RV215W كخادم IPv6 DHCP، حدد خانة الاختيار enable في حقل حالة DHCP. يعين خادم DHCP تلقائيا عنوان IPv6 للأجهزة عند إتصالها بشبكة LAN.

يدخل خطوة 5. (إختياري) في المجال اسم مجال، domain name ل ال DHCP نادل.

الخطوة 6. أدخل مستوى تفضيل الخادم لخادم RV215W DHCP في حقل تفضيل الخادم. إذا كان هناك خوادم DHCP متعددة في شبكة، يتم السماح للخادم الذي يتمتع بأعلى مستوى تفضيل بتعيين العناوين.

الخطوة 7. من القائمة المنسدلة لخادم DNS، أختر خيارا. يقوم خادم نظام اسم المجال (DNS) بتعيين عناوين IP إلى أسماء المجالات التي تم إدخالها بواسطة مستخدم.

· إستخدام وكيل DNS — يستخدم هذا الخيار خادم DNS للوكيل.

· إستخدام DNS من ISP — يستخدم هذا الخيار خوادم DNS التي يوفرها ISP.

· إستخدام DNS كما هو موضح أدناه — يستخدم هذا الخيار ما يصل إلى خادمي DNS محددين.

الخطوة 8. إذا أخترت إستخدام DNS كما هو أدناه في الخطوة 7، فأدخل عنوان IPv6 لخادم DNS الأساسي لاستخدامه على شبكة IPv6 في حقل DNS 1 الثابت.

الخطوة 9. إذا أخترت إستخدام DNS كما هو أدناه في الخطوة 7، فأدخل عنوان IPv6 لخادم DNS الثانوي لاستخدامه على شبكة IPv6 في حقل DNS 2 الثابت.

الخطوة 10. في حقل وقت تأجير العميل، أدخل المدة (بالدقائق) التي يتم خلالها تأجير عنوان إلى عميل. تعني القيمة 0 أنه يمكن للعميل إستخدام العنوان ليوم واحد.

الخطوة 11. لإضافة تجمع عناوين IPv6 جديد، انقر فوق إضافة صف في جدول تجمع عناوين IPv6، أو لتحرير تجمع موجود، حدد خانة الاختيار للتجمع وانقر فوق تحرير. تجمع العناوين هو نطاق من عناوين IP التي يتم تعيينها لعملاء DHCP.

الخطوة 12. في حقل "عنوان البدء"، أدخل القيمة الأولى لتجمع عناوين IPv6.

الخطوة 13. دخلت في النهاية عنوان مجال، القيمة الأخيرة من ال IPv6 عنوان بركة.

الخطوة 14. في حقل طول بادئة IPv6، أدخل طول البادئة الخاصة بالتجمع.

الخطوة 15. طقطقة حفظ.