الهدف

يعد تجاوز الأعطال والاستعادة من الميزات القوية التي يتم إستخدامها لضمان الاتصال الدائم بالإنترنت على الموجه RV215W. يحدث تجاوز الفشل عند فقد اتصال شبكة WAN الخاصة بالإيثرنت الخاص ب RV215W. في هذه المرحلة، يبدأ اتصال الجيل الثالث في العمل ويوفر الإنترنت للطراز RV215W. يحدث إسترداد عندما يرجع RV215W مرة أخرى إلى إستخدام اتصال الإيثرنت. يجب تكوين كل من اتصال شبكة WAN بالإيثرنت واتصال شبكة WAN من الجيل الثالث لكي تعمل هذه الميزات. لاستخدام ميزة تجاوز الفشل، يجب تعيين وضع الاتصال للشبكة المتنقلة على الوضع "تلقائي" على صفحة شبكة التنقل.

يشرح هذا المقال كيفية تكوين ميزة تجاوز الفشل والاستعادة على RV215W.

الأجهزة القابلة للتطبيق

· الطراز RV215W

إصدار البرامج

•1.1.0.5

تجاوز الفشل والاسترداد

الخطوة 1. قم بتسجيل الدخول إلى الأداة المساعدة لتهيئة الويب واختر شبكة > WAN > تجاوز الفشل والاسترداد. تظهر صفحة تجاوز الفشل والاسترداد:

الخطوة 2. انقر فوق زر الخيار الممكن في حقل تجاوز الفشل إلى شبكة 3G WAN لتمكين ميزة تجاوز الفشل. يحدث تجاوز للفشل عند فشل اتصال شبكة WAN لشبكة الإيثرنت وتولي اتصال شبكة WAN من الجيل الثالث.

الخطوة 3. طقطقت ال يمكن لاسلكي زر في الاسترداد إلى إثرنيت WAN مجال أن يمكن إستعادة سمة. تحدث عملية إسترداد عندما يقوم اتصال شبكة WAN لشبكة الإيثرنت باستئناف الاتصال بعد تجاوز الفشل.

الخطوة 4. أدخل الفاصل الزمني الذي يتحقق فيه الطراز RV215W من عمليات تجاوز الفشل في حقل الفاصل الزمني للتحقق من تجاوز الفشل.

الخطوة 5. أدخل الفاصل الزمني الذي يتحقق فيه RV215W من عمليات الاسترداد في حقل الفاصل الزمني لفحص الاسترداد.

الخطوة 6. انقر فوق زر الاختيار المتوافق مع وقت الاسترداد المطلوب.

الخطوة 7. إذا تم النقر فوق زر الاختيار الثاني في الخطوة السابقة، فأدخل وقت البدء والنهاية الذي سيتم فيه السماح ل RV215W بالعودة إلى اتصال الإيثرنت.

الخطوة 8. انقر فوق الزر التبادلي الذي يتوافق مع موقع التحقق من الصحة المطلوب في حقل "موقع التحقق من صحة الاتصال". يتحقق هذا الموقع من صحة ما إذا كان قد تم إعادة إنشاء اتصال إنترنت بعد تجاوز الفشل أو الاسترداد.

· البوابة — يتم إستخدام البوابة الافتراضية كموقع التحقق من الصحة.

· IPv4 المخصص — أدخل عنوان IP لاستخدامه كموقع التحقق من الصحة.

الخطوة 9. طقطقة حفظ.