الهدف

مرور الشبكة الخاصة الظاهرية (VPN) هي طريقة لربط شبكتين مؤمنتين عبر الإنترنت. عندما VPN مكنت كلمة مرور على الشبكة، هو يسمح ال VPN حركة مرور أن يكون بدأت من VPN زبون أن يمر من خلال إلى الإنترنت ويسمح ال VPN توصيل أن ينجح.

تكون كلمة مرور الشبكة الخاصة الظاهرية (VPN) عادة عبارة عن مجموعة من بروتوكول الاتصال النفقي من نقطة إلى نقطة (PPTP) وكلمة مرور IPSec. ال VPN يحتاج كلمة مرور لأن كل المسحاج تخديد يستعمل مؤخرا يتألف من شبكة عنوان ترجمة (NAT - أي يسمح عدة حاسوب أن يتشارك ال نفسه إنترنت توصيل)، وكل من PPTP و IPSec لا يعمل مع NAT. للسماح ب PPTP و L2TP و IPSec في الموجه، نستخدم مفهوم مرور VPN.

ملاحظة: لا توجد منافذ بحاجة إلى فتح لتمكين كلمة مرور الشبكة الخاصة الظاهرية (VPN)، فإنها ستعمل تلقائيا. قبل تكوين كلمة مرور الشبكة الخاصة الظاهرية (VPN)، يجب تنفيذ إعداد الشبكة الخاصة الظاهرية (VPN) الأساسية على المضيف والجانب البعيد. لتكوين VPN ارجع إلى المقالة إعداد VPN الأساسي على RV215W.

يشرح هذا المقال كيفية تكوين كلمة مرور VPN على RV215W.

الأجهزة القابلة للتطبيق

· الطراز RV215W

إصدار البرامج

· v1.1.0.5

مرور VPN

الخطوة 1. قم بتسجيل الدخول إلى الأداة المساعدة لتكوين الويب واختر VPN > كلمة مرور الشبكة الخاصة الظاهرية (VPN). تظهر صفحة مرور الشبكة الخاصة الظاهرية (VPN):

الخطوة 2. حدد خانة الاختيار المطلوبة للسماح بمرور الشبكة الخاصة الظاهرية (VPN). الخيارات المتاحة هي:

· كلمة مرور IPSec — تستخدم NAT-T الذي يجمع حزم IPSec في حزمة UDP التي تعمل مع NAT.

· مرور PPTP — يستخدم في الموجه من خلال إستبدال GRE (الذي لا يعمل مع NAT) ب GRE المحسن الذي يعمل مع NAT.

· كلمة مرور L2TP — يستخدم NAT-T الذي يجمع حزم IPSec في حزمة UDP التي تعمل مع NAT. طبقة 2 tunneling بروتوكول (L2TP) طريقة تستخدم لتمكين جلسة من نقطة إلى نقطة عبر الإنترنت على مستوى الطبقة 2.

الخطوة 3. (إختياري) إذا كان يلزم تعطيل أي من كلمات مرور الشبكة الخاصة الظاهرية (VPN)، فقم بإلغاء تحديد خانة الاختيار المناسبة.

الخطوة 4. طقطقة حفظ .