الهدف

يوضح المقال كيفية إجراء إختبار تشخيصي على الطراز RV215W، يغطي كلا من أدوات الشبكة وانعكاس المنافذ. تتيح صفحة أدوات الشبكة للمستخدم إجراء بعض عمليات أستكشاف الأخطاء وإصلاحها الأساسية مثل إختبار الاتصال أو تتبع عنوان IP أو إجراء بحث عن خادم اسم المجال (DNS) أو التقاط الحزم وتتبعها. وهذا مفيد لاستكشاف الأخطاء وإصلاحها، على سبيل المثال، عند محاولة اكتشاف ما إذا كان موجه معين متصلا ب RV، إذا كان يمكن الوصول إليه، وللتحقق من التكوينات على الموجه.

انعكاس المنفذ هو عملية تستخدم لمراقبة حركة مرور الشبكة. كما يتم إستخدامها لتصحيح أخطاء الشبكة أو الحزم وتحليلها لشبكة ما. هو يراقب الشبكة ربط من واحد من الميناء في مسحاج تخديد ويرسل نسخة من أن شبكة ربط إلى آخر ميناء من حيث الشبكة يكون monitore.

ملاحظة: يتطلب إختبار التشخيصات اتصالا بالإنترنت.

الأجهزة القابلة للتطبيق

· الطراز RV215W

إصدار البرامج

•1.1.0.5

أدوات الشبكة

الخطوة 1. قم بتسجيل الدخول إلى الأداة المساعدة لتكوين الويب، أختر إدارة > تشخيصات > أدوات الشبكة. تظهر صفحة أدوات الشبكة:

الخطوة 2. أدخل عنوان IP أو اسم المجال المطلوب في حقل عنوان IP/اسم المجال.

إختبار بينغ

يتم إستخدام إختبار الاتصال لاختبار الاتصال بين الموجه وجهاز آخر على الشبكة المتصلة بهذا الموجه. يرسل إختبار الاتصال حزم طلبات صدى بروتوكول رسائل التحكم في الإنترنت (ICMP) من المضيف إلى المضيف الهدف. وتتضمن نتائج الاختبار الحالة والحزم المرسلة/المستلمة/المفقودة ومدة الذهاب والعودة.

الخطوة 1. انقر إختبار الاتصال.

· يتم عرض نتيجة إختبار الاتصال. انقر فوق "إغلاق".

traceroute

يعرض traceroute جميع الموجهات الموجودة بين عنوان IP للوجهة والجهاز النشط. سيتم عرض ما يصل إلى 30 "عملية نقل" (موجهات وسيطة) بين هذا الموجه والوجهة.

الخطوة 1. طقطقة traceroute.

· يتم عرض نتيجة Traceroute. انقر فوق "إغلاق".

بحث DNS

يتم إستخدام البحث عن اسم DNS لاسترداد عنوان IP لاسم المضيف المحدد.

الخطوة 1. أدخل اسم المجال لإجراء بحث DNS في حقل اسم الإنترنت.

الخطوة 2. انقر فوق بحث.

· يتم عرض نتيجة DNS. انقر فوق "إغلاق".

النسخ المتطابق للمنافذ

الخطوة 1. قم بتسجيل الدخول إلى الأداة المساعدة لتكوين الويب، أختر إدارة > تشخيصات > انعكاس المنفذ. تظهر صفحة عكس المنفذ:

الخطوة 2. فحصت ال يعكس مصدر ميناء من الميناء يتوفر. هذا الميناء على أي الشبكة ميناء يكون monitore.

الخطوة 3. أخترت الميناء ب رغب من المرآة ميناء منسدل قائمة ميلان إلى جانب. هذا هو المنفذ الذي يتم تحليل حركة مرور الشبكة عليه.

الخطوة 4. طقطقة حفظ.