الهدف

تتيح صفحة إدارة المنفذ للمستخدم تكوين المنافذ على RV215W بحيث تكون لها إعدادات تحكم في السرعة والتدفق مختلفة. قد يرغب المستخدم في ضبط سرعة المنافذ بحيث يمكن للأجهزة التي تحتاج إلى حركة مرور بيانات سريعة الاتصال بمنفذ واحد بينما يمكن للأجهزة التي تحتاج إلى سرعة أقل الاتصال بمنفذ مختلف. يمكن توزيع النطاق الترددي بشكل صحيح عبر المنافذ. تساعد إعدادات التحكم في التدفق على التحكم في بيانات التدفق مما يساعد إدارة النطاق الترددي بشكل أكبر.

يشرح هذا المقال كيفية تكوين إدارة منفذ شبكة LAN على RV215W.

الأجهزة القابلة للتطبيق

· الطراز RV215W

إصدار البرامج

•1.1.0.5

إدارة المنفذ

الخطوة 1. قم بتسجيل الدخول إلى الأداة المساعدة لتكوين الويب واختر شبكة > LAN > إدارة المنفذ. تظهر صفحة إدارة المنفذ:

الخطوة 2. في "جدول إدارة المنفذ"، أختر الوضع المطلوب للتحرير من القائمة المنسدلة "الوضع". الخيارات المتاحة هي:

· التفاوض التلقائي — يعمل هذا الخيار تلقائيا على تعيين سرعة مشتركة بين الطراز RV215W والجهاز المتصل.

· بمعدل نقل بيانات يبلغ 10 ميجابت في الثانية — يرسل هذا الخيار بيانات بسرعة 10 ميجابت في الثانية ولكن بطريقة واحدة فقط في كل مرة.

· 10 ميجابت في الثانية بالكامل — يرسل هذا الخيار بيانات بسرعة 10 ميجابت في الثانية في كلا الاتجاهين في نفس الوقت.

· بمعدل نقل بيانات يبلغ 100 ميجابت في الثانية — يرسل هذا الخيار بيانات بسرعة 100 ميجابت في الثانية ولكن بطريقة واحدة فقط في كل مرة.

· 100 ميجابت في الثانية بالكامل — يرسل هذا الخيار بيانات بسرعة 100 ميجابت في الثانية في كلا الاتجاهين في نفس الوقت.

الخطوة 3. (إختياري) حدد خانة الاختيار التحكم في التدفق. فهي تسمح للجهاز بتنظيم سرعة البيانات حتى لا يتمكن المرسل السريع من التغلب على جهاز الاستقبال البطيء.

ملاحظة: لا يكون خيار التحكم في التدفق ضروريا عندما تكون سرعة بيانات المرسل أقل من قدرة المستلم على قبول البيانات.

الخطوة 4. طقطقة حفظ.