الهدف

بروتوكول التكوين الديناميكي للمضيف (DHCP) هو بروتوكول شبكة يمكن الخادم من تعيين عنوان IP تلقائيا إلى جهاز كمبيوتر عند اتصال ذلك الكمبيوتر بالشبكة. يتم إستخدام بروتوكول DHCP لمنع أخطاء تعارض العناوين التي تحدث بسبب مشاركة عملاء متعددين لعنوان IP نفسه. ال DHCP ساكن إستاتيكي سمة أن يكون استعملت أن يجعل ال DHCP نادل دائما عينت ال نفسه ساكن إستاتيكي IP إلى عنوان MAC فريد.

يشرح هذا المقال كيفية تكوين DHCP الثابت على RV215W.

الأجهزة القابلة للتطبيق

· الطراز RV215W

إصدار البرامج

•1.1.0.5

تكوين DHCP الثابت

الخطوة 1. سجل الدخول إلى الأداة المساعدة لتكوين الويب واختر شبكة > LAN > DHCP الثابت. تظهر صفحة DHCP الثابتة:

الخطوة 2. من القائمة المنسدلة شبكة VLAN أختر شبكة VLAN التي يقترن بها العميل.

الخطوة 3. انقر فوق إضافة صف لإضافة عميل DHCP ثابت جديد.

الخطوة 4. أدخل وصفا للعميل في حقل الوصف.

الخطوة 5. أدخل عنوان IP الذي سيتم تعيينه إلى عنوان MAC المحدد في حقل عنوان IP.

الخطوة 6. دخلت ال mac عنوان من الزبون أن يستلم عنوان ساكن إستاتيكي في ماك عنوان مجال.

الخطوة 7. طقطقة حفظ.

عميل DHCP المؤجر

يتم إستخدام صفحة عميل DHCP المؤجر لعرض عناوين IP التي تم تأجيرها بواسطة خادم DHCP. كما يمكن إستخدامه لتعيين IP ثابت إلى عميل متصل موجود في الجدول. سيكون IP الثابت الذي سيتم تعيينه هو عنوان IP الحالي للعميل. هناك جدول منفصل من العملاء المؤجرين لكل شبكة VLAN تم تكوينها.

الخطوة 1. سجل الدخول إلى الأداة المساعدة لتكوين الويب واختر شبكة > LAN > DHCP Rented Client. تظهر صفحة عميل DHCP المؤجر:

الخطوة 2. تحقق من إضافة إلى DHCP الثابت للعميل الذي تريد منح عنوان IP ثابت.

الخطوة 3. طقطقة حفظ. يعين الزبون يعين العنوان ساكن إستاتيكي على ال DHCP ساكن إستاتيكي صفحة.