الهدف

السجلات هي سجلات لأحداث الشبكة. إنها أدوات مهمة تستخدم لفهم كيفية عمل الشبكة. تكون السجلات مفيدة أيضا لإدارة الشبكة وتصحيح الأخطاء. يمكن أن يقوم RV215W بتسجيل السجلات نفسها أو إرسال السجلات إلى خادم بعيد أو إرسال السجلات إلى عنوان بريد إلكتروني.

توضح هذه المقالة كيفية تكوين الطراز RV215W وعرضه.

الأجهزة القابلة للتطبيق

· الطراز RV215W

إصدار البرامج

•1.1.0.5

تكوين السجل

إعدادات السجل

الخطوة 1. قم بتسجيل الدخول إلى الأداة المساعدة لتكوين الويب واختر إدارة > تسجيل الدخول > إعدادات السجل. تظهر صفحة إعدادات السجل:

الخطوة 2. تحقق من تمكين في حقل وضع السجل لتمكين السجلات.

الخطوة 3. حدد خانة الاختيار التي تتوافق مع أنواع السجلات التي تريد إستلامها. يتم طلب السجلات استنادا إلى الخطورة. عند تحديد مربع، يتم أيضا تحديد جميع السجلات التي تحتوي على خطورة أعلى. يتم سرد مستويات خطورة السجل التالية من الأعلى إلى الأدنى.

· حالة الطوارئ - النظام غير قابل للاستخدام.

· تنبيه - يلزم إتخاذ إجراء.

· حرج - النظام في حالة حرجة.

· خطأ — النظام في حالة خطأ.

· تحذير — حدث تحذير للنظام.

· إعلام — حدث إشعار بالنظام.

· المعلومات — معلومات الجهاز.

· تصحيح الأخطاء — يوفر معلومات تفصيلية حول حدث ما.

الخطوة 4. انقر فوق إضافة صف لإضافة خادم سجل بعيد.

الخطوة 5. أدخل عنوان IP الخاص بالخادم البعيد المطلوب تجميع بيانات السجل في حقل خادم السجل البعيد.

الخطوة 6. حدد خانة الاختيار التي تتوافق مع أنواع السجلات المطلوبة التي تريد أن يتلقاها الخادم البعيد. يتم طلب السجلات استنادا إلى الخطورة. عند تحديد مربع، يتم أيضا تحديد جميع السجلات التي تحتوي على خطورة أعلى.

الخطوة 7. تحقق من تمكين لتمكين خادم السجل البعيد.

الخطوة 8. طقطقة حفظ.

إعدادات سجل البريد الإلكتروني

الخطوة 1. قم بتسجيل الدخول إلى الأداة المساعدة لتكوين الويب واختر إدارة > تسجيل الدخول > إعدادات البريد الإلكتروني. يتم فتح صفحة إعدادات البريد الإلكتروني:

الخطوة 2. تحقق من تمكين في حقل سجلات البريد الإلكتروني لتكوين سجلات البريد الإلكتروني وتمكينها.

ملاحظة: يتم عرض الحد الأدنى لخطورة السجلات التي سيتم إرسالها إلى البريد الإلكتروني في حقل الحد الأدنى لخطورة سجل البريد الإلكتروني. انقر فوق تكوين الخطورة لتكوين نوع السجلات المرسلة.

الخطوة 3. أدخل عنوان خادم بروتوكول نقل البريد البسيط (SMTP) المقترن بعنوان البريد الإلكتروني في حقل عنوان خادم البريد الإلكتروني.

الخطوة 4. أدخل المنفذ الذي يتم إستخدامه مع خادم SMTP في حقل منفذ خادم البريد الإلكتروني.

الخطوة 5. أدخل عنوان بريد إلكتروني في حقل "إرجاع عنوان البريد الإلكتروني". يتم إستخدام عنوان البريد الإلكتروني المرتجع في حالة عدم توفر عناوين الإرسال إلى البريد الإلكتروني.

الخطوة 6. أدخل عنوان بريد إلكتروني ل RV215W لإرسال السجلات إلى حقل "إرسال عنوان البريد الإلكتروني" (1).

ملاحظة: يمكن أن يرسل الطراز RV215w السجلات إلى بريدين إلكترونيين إضافيين. أدخل رسائل البريد الإلكتروني هذه في حقلي "إرسال إلى عنوان البريد الإلكتروني" (2) و"إرسال إلى عنوان البريد الإلكتروني" (3).

الخطوة 7. تحقق من تمكين في حقل تشفير البريد الإلكتروني (SSL) لتشفير رسائل البريد الإلكتروني. طبقة مآخذ التوصيل الآمنة (SSL) هي بروتوكول تشفير يوفر أمان الاتصال من خلال تشفير البيانات.

الخطوة 8. من القائمة المنسدلة للمصادقة مع خادم SMTP، أختر نوع طريقة المصادقة المطلوبة من قبل خادم SMTP.

الخطوة 9. إذا كان خادم SMTP يتطلب المصادقة فأدخل اسم مستخدم البريد الإلكتروني في حقل اسم مستخدم مصادقة البريد الإلكتروني.

الخطوة 10. إذا كان خادم SMTP يتطلب المصادقة فأدخل كلمة مرور البريد الإلكتروني في حقل كلمة مرور مصادقة البريد الإلكتروني.

الخطوة 11. (إختياري) انقر فوق إختبار لاختبار مصادقة البريد الإلكتروني التي تم تكوينها.

الخطوة 12. من القائمة المنسدلة "وحدة"، أختر خيارا يتوافق مع الوقت المطلوب لإرسال السجلات.

· لا يتم إرسال السجلات أبدا.

· ساعة العمل — يتم إرسال السجلات كل ساعة.

· يوميا — يتم إرسال السجلات يوميا. من القوائم المنسدلة للوقت أختر وقت لإرسال السجلات.

· أسبوعيا - ترسل السجلات أسبوعيا. من القوائم المنسدلة اليوم والوقت أختر يوما ووقتا لإرسال السجلات.

الخطوة 13. طقطقة حفظ.

عرض السجلات

الخطوة 1. قم بتسجيل الدخول إلى الأداة المساعدة لتكوين الويب واختر الحالة > عرض السجلات. يتم فتح صفحة عرض السجلات:

يعرض التالي معلومات حول جدول سجل النظام.

· فهرس السجل — رقم فهرس السجل.

· وقت السجل — الوقت الذي تم فيه تسجيل السجل.

· خطورة السجل — نوع السجل

· الوصف - وصف موجز للسجل.

الخطوة 2. حدد المربع الذي يتوافق مع أنواع السجلات التي تريد تصفيتها في حقل عامل التصفية: تطابقات خطورة السجل. يتم طلب السجلات استنادا إلى الخطورة. عند تحديد مربع، يتم أيضا تحديد جميع السجلات التي تحتوي على خطورة أعلى. يتم سرد مستويات خطورة السجل التالية من الأعلى إلى الأدنى.

· حالة الطوارئ - النظام غير قابل للاستخدام.

· تنبيه - يلزم إتخاذ إجراء.

· حرج - النظام في حالة حرجة.

· خطأ — النظام في حالة خطأ.

· تحذير — حدث تحذير للنظام.

· إعلام — حدث إشعار بالنظام.

· المعلومات — معلومات الجهاز.

· تصحيح الأخطاء — يوفر معلومات تفصيلية حول حدث ما.

تتوفر الخيارات التالية لصفحة عرض السجلات.

· معدل التحديث — من القائمة المنسدلة معدل التحديث أختر فترة زمنية لتحديث جدول السجلات.

· تحديث السجلات — انقر فوق تحديث السجلات لتحديث جدول السجلات.

· مسح السجلات — انقر فوق مسح السجلات لمسح جدول السجلات.

· حفظ السجلات — انقر فوق حفظ السجلات لفتح السجلات أو حفظها.