الهدف

إعادة توجيه المنفذ هي ميزة يتم إستخدامها لإعادة توجيه الحزم المرسلة عبر الإنترنت. تستخدم التطبيقات المختلفة أرقام منافذ مختلفة غالبا ما يعينها مبرمج التطبيق. يلزم إعادة توجيه المنفذ عند إستخدام NAT للسماح للأجهزة خارج الشبكة بالاتصال بالتطبيقات المستضافة داخل الشبكة. يجب إستخدام إعادة توجيه المنفذ فقط عند الضرورة، نظرا لأن فتح منفذ إلى شبكة عامة يعد خطرا على الأمان. يدعم الطراز RV215W إعادة توجيه المنافذ الأحادية وإعادة توجيه نطاق المنافذ وتفعيل مدى المنافذ.

يشرح هذا المقال كيفية إعادة توجيه منافذ المشغل وتكوينها على RV215W.

الأجهزة القابلة للتطبيق

· الطراز RV215W

إصدار البرامج

•1.1.0.5

تكوين إعادة توجيه المنفذ

إعادة توجيه المنفذ الواحد

إعادة توجيه المنفذ الواحد هي ميزة يتم إستخدامها لإعادة توجيه منفذ واحد.

الخطوة 1. قم بتسجيل الدخول إلى الأداة المساعدة لتكوين الويب واختر جدار الحماية > إعادة توجيه المنفذ الواحد. تظهر صفحة إعادة توجيه المنفذ الواحد:

الخطوة 2. أدخل اسما للتطبيق الذي تريد تكوين إعادة توجيه المنفذ له في حقل التطبيق. لا تؤثر هذه القيمة على تشغيل الموجه.

الخطوة 3. أدخل رقم منفذ في حقل المنفذ الخارجي. هذا هو المنفذ الذي تريد أن تتصل به الأجهزة الموجودة خارج الشبكة.

الخطوة 4. أدخل رقم منفذ في حقل المنفذ الداخلي. هذا هو المنفذ الذي يستمع إليه الجهاز الموجود داخل الشبكة. هذا يستطيع كنت مختلف من القيمة دخلت في الميناء خارجي مجال، وال RV215w يرسل الربط من الميناء خارجي إلى الميناء داخلي.

الخطوة 5. من القائمة المنسدلة البروتوكول أختر بروتوكول النقل المحدد للتطبيق والذي سيتم إستخدامه بواسطة القاعدة.

وتوصف الخيارات المتاحة على النحو التالي:

· بروتوكول TCP — سيستخدم التطبيق بروتوكول التحكم في الإرسال (TCP). بروتوكول TCP هو بروتوكول نقل يوفر الموثوقية مقارنة بالسرعة.

· UDP — سيستخدم التطبيق بروتوكول مخطط بيانات المستخدم (UDP). UDP هو بروتوكول نقل يوفر السرعة فوق الموثوقية الكاملة.

· بروتوكول TCP و UDP — يستخدم التطبيق كلا من بروتوكول TCP و UDP.

الخطوة 6. من القائمة المنسدلة الواجهة أختر الواجهة التي تنطبق عليها القاعدة.

وتوصف الخيارات المتاحة على النحو التالي:

· كلاهما (إيثرنت و 3G) — تنطبق هذه القاعدة عندما يتم توفير الطراز RV215W بالإنترنت من خلال اتصال إيثرنت في منفذ WAN أو من خلال مودم من الجيل الثالث في منفذ USB.

· إيثرنت — لا تنطبق هذه القاعدة إلا عند تزويد الطراز RV215W بالإنترنت من خلال اتصال إيثرنت في منفذ WAN.

· 3G — لا تنطبق هذه القاعدة إلا عند تزويد الطراز RV215W بالإنترنت من خلال مودم من الجيل الثالث في منفذ USB.

الخطوة 7. أدخل عنوان IP للمضيف على الشبكة المحلية (LAN) التي سيتم إعادة توجيه حركة مرور IP إليها في حقل عنوان IP.

الخطوة 8. حدد تمكين لتمكين القاعدة التي تم تكوينها.

الخطوة 9. طقطقة حفظ.

إعادة توجيه نطاق المنفذ

إعادة توجيه نطاق المنفذ هي ميزة يتم إستخدامها لفتح نطاق من المنافذ. كما تعتبر إعادة توجيه نطاق المنفذ إعادة توجيه منفذ ثابت. إعادة توجيه المنفذ الثابت تزيد من مخاطر الأمان نظرا لأن المنافذ التي تم تكوينها مفتوحة دائما.

الخطوة 1. قم بتسجيل الدخول إلى الأداة المساعدة لتكوين الويب واختر جدار الحماية > إعادة توجيه نطاق المنفذ. تظهر صفحة إعادة توجيه نطاق المنفذ:

الخطوة 2. أدخل اسما للتطبيق الذي تريد تكوين المنافذ له في حقل التطبيق.

الخطوة 3. دخلت الميناء أن يبدأ مدى الميناء أن يكون أرسلت في البداية مجال.

الخطوة 4. دخلت الميناء أن ينهي مدى الميناء أن يكون أرسلت في النهاية مجال.

الخطوة 5. من القائمة المنسدلة للبروتوكول أختر بروتوكول النقل المخصص للتطبيق والذي سيتم إستخدامه بواسطة القاعدة.

· بروتوكول TCP — سيستخدم التطبيق بروتوكول التحكم في الإرسال (TCP). بروتوكول TCP هو بروتوكول نقل يوفر الموثوقية مقارنة بالسرعة.

· UDP — سيستخدم التطبيق بروتوكول مخطط بيانات المستخدم (UDP). UDP هو بروتوكول نقل يوفر السرعة فوق الموثوقية الكاملة.

· بروتوكول TCP و UDP — يستخدم التطبيق كلا من بروتوكول TCP و UDP.

الخطوة 6. من القائمة المنسدلة "الواجهة" أختر الواجهة التي تنطبق عليها القاعدة.

· كلاهما (إيثرنت و 3G) — تنطبق هذه القاعدة عندما يتم توفير الطراز RV215W بالإنترنت من خلال اتصال إيثرنت في منفذ WAN أو من خلال مودم من الجيل الثالث في منفذ USB.

· إيثرنت — لا تنطبق هذه القاعدة إلا عند تزويد الطراز RV215W بالإنترنت من خلال اتصال إيثرنت في منفذ WAN.

· 3G — لا تنطبق هذه القاعدة إلا عند تزويد الطراز RV215W بالإنترنت من خلال مودم من الجيل الثالث في منفذ USB.

الخطوة 7. أدخل عنوان IP للمضيف على الشبكة المحلية (LAN) التي سيتم إعادة توجيه حركة مرور IP إليها في حقل عنوان IP.

الخطوة 8. حدد تمكين لتمكين القاعدة التي تم تكوينها.

الخطوة 9. طقطقة حفظ.

مدى المنفذ يطلق

يعد إطلاق نطاق المنفذ هو إعادة توجيه المنفذ الديناميكي. عندما يفتح المضيف المتصل ب RV215W منفذ المشغل الذي تم تكوينه في قاعدة الإطلاق لنطاق المنفذ، فإن RV215W يقوم بإعادة توجيه المنافذ التي تم تكوينها إلى المضيف. بمجرد أن يقوم المضيف بإغلاق المنفذ الذي تم تشغيله، فإن RV215W يغلق المنافذ التي تمت إعادة توجيهها. يكون إطلاق المنفذ أكثر أمانا من إعادة توجيه المنفذ الواحد وإعادة توجيه نطاق المنفذ لأنه يتم فتح المنافذ فقط عند تشغيلها. لا تتطلب قاعدة الإطلاق عنوان IP لأن أي كمبيوتر متصل ب RV215W يمكن أن يستخدم القاعدة، ومع ذلك لا يمكن إستخدام القاعدة إلا من خلال كمبيوتر واحد في كل مرة.

الخطوة 1. قم بتسجيل الدخول إلى الأداة المساعدة لتكوين الويب واختر جدار الحماية > إطلاق نطاق المنفذ. تظهر صفحة الإطلاق لنطاق المنفذ:

الخطوة 2. أدخل اسما للتطبيق الذي تريد تكوين المنافذ له في حقل التطبيق.

الخطوة 3. أدخل نطاق المنافذ التي ستقوم بتشغيل القاعدة في حقول النطاق المشغلة.

الخطوة 4. أدخل نطاق المنافذ التي سيتم إعادة توجيهها عند تشغيل القاعدة في حقول النطاق المعاد توجيهه.

الخطوة 5. من القائمة المنسدلة "الواجهة" أختر الواجهة التي تنطبق عليها القاعدة.

· كلاهما (إيثرنت و 3G) — تنطبق هذه القاعدة عندما يتم توفير الطراز RV215W بالإنترنت من خلال اتصال إيثرنت في منفذ WAN أو من خلال مودم من الجيل الثالث في منفذ USB.

· إيثرنت — لا تنطبق هذه القاعدة إلا عند تزويد الطراز RV215W بالإنترنت من خلال اتصال إيثرنت في منفذ WAN.

· 3G — لا تنطبق هذه القاعدة إلا عند تزويد الطراز RV215W بالإنترنت من خلال مودم من الجيل الثالث في منفذ USB.

الخطوة 6. حدد تمكين لتمكين القاعدة التي تم تكوينها.

الخطوة 7. طقطقة حفظ.