الهدف

جودة الخدمة (QoS) هي مجموعة من الميزات التي يتم إستخدامها لإدارة حركة مرور الشبكة بكفاءة. قائمة الانتظار ذات الأولوية هي تقنية جودة الخدمة التي تضع الحزم في قوائم الانتظار استنادا إلى أولوية الحزمة. يدعم RV215W أربع قوائم انتظار لكل منفذ فعلي على الجهاز. ولقائمة الانتظار الرابعة أعلى أولوية في حين أن قائمة الانتظار الأولى هي الأدنى. سيقوم الموجه بإرسال حركة مرور البيانات بالكامل من قائمة الانتظار ذات الأولوية الأعلى قبل أن يرسل حركة مرور البيانات من قائمة الانتظار ذات الأولوية الأدنى التالية. يمكن إعادة توجيه الحزمة إلى قائمة انتظار استنادا إلى قائمة انتظار افتراضية ثابتة، أو قيمة CoS، أو قيمة DSCP. تعد "فئة الخدمة" (CoS) ونقطة رمز الخدمات المميزة (DSCP) أدوات جودة الخدمة المستخدمة لتصنيف إطار أو حزمة على التوالي. CoS هو حقل 3 بت في رأس إيثرنت لإطار. تحدد قيمة CoS هذه قائمة الانتظار التي ستتم إعادة توجيه حركة المرور إليها بناء على صفحة إعدادات CoS. DSCP هو حقل 6 بت في رأس IP للحزمة التي يتم إستخدامها لتصنيف الحزمة. تحدد قيمة DSCP قائمة الانتظار التي سيتم إعادة توجيه الحزمة إليها بناء على صفحة إعدادات DSCP.

توضح هذه المقالة كيفية تكوين إعدادات قائمة انتظار جودة الخدمة على RV215W.

الأجهزة القابلة للتطبيق

· الطراز RV215W

إصدار البرامج

•1.1.0.5

تكوين قائمة انتظار جودة الخدمة

الإعدادات المستندة إلى المنفذ

الخطوة 1. قم بتسجيل الدخول إلى الأداة المساعدة لتكوين الويب واختر جودة الخدمة > الإعدادات المستندة إلى منافذ جودة الخدمة. تظهر صفحة الإعدادات المستندة إلى المنافذ لجودة الخدمة:

الخطوة 2. من القائمة المنسدلة وضع الثقة أختر وضع ثقة لكل منفذ شبكة محلية. يحدد وضع الثقة كيفية إرسال حركة مرور بيانات الشبكة إلى قوائم الانتظار.

· منفذ — تتم إعادة توجيه حركة مرور الشبكة إلى قائمة انتظار ثابتة يتم إختيارها في قائمة انتظار إعادة توجيه حركة مرور البيانات الافتراضية لحقل الأجهزة غير الموثوق بها.

· CoS — يتم ترتيب حركة مرور الشبكة عبر شبكة LAN استنادا إلى قيم فئة الخدمة (CoS) التي تم تكوينها في صفحة إعدادات CoS.

· DSCP — يتم ترتيب حركة مرور البيانات عبر الشبكة المحلية (LAN) استنادا إلى تخطيط قائمة انتظار نقطة كود الخدمات المميزة (DSCP) التي تم تكوينها على صفحة إعدادات DSCP.

الخطوة 3. إذا كان وضع الثقة هو وضع الثقة بالمنفذ، فاختر قائمة انتظار لحركة المرور الصادرة لمنفذ الشبكة المحلية (LAN) في قائمة انتظار إعادة توجيه حركة مرور البيانات الافتراضية الخاصة بالقائمة المنسدلة "الأجهزة غير الموثوق بها". قائمة الانتظار الأولى هي أقل أولوية بينما قائمة الانتظار الرابعة هي أعلى أولوية.

الخطوة 4. طقطقة حفظ.

إعدادات CoS

الخطوة 1. قم بتسجيل الدخول إلى الأداة المساعدة لتكوين الويب واختر جودة الخدمة > إعدادات CoS. تظهر صفحة إعدادات COs:

تعرض الحقول التالية معلومات حول تكوين CoS.

· أولوية CoS — قيم CoS التي يتم تعيينها بواسطة QoS للإطارات. تستند هذه القيم إلى طبيعة حركة المرور. الأولوية القصوى هي CoS 7 بينما CoS 0 هي الأدنى.

- 7 — التحكم في الشبكة

- 6 — التحكم في الشبكة البينية

- 5 — الصوت

- 4 — فيديو

- 3 — تطبيق هام

- 2 - مجهود ممتاز

- 1 - أفضل الجهود

- 0 — الخلفية

الخطوة 2. طقطقت ال radio زر أن يماثل إلى القارن ب رغب أن أنت تريد أن يشكل CoS قيمة ل في ال select القارن أن يشكل مجال. يستند هذا الخيار إلى الواجهة التي توفر الإنترنت إلى RV215W.

· إيثرنت — يوفر اتصال إيثرنت الإنترنت لمنفذ WAN الخاص ب RV215W.

· 3G — توفر مودم من الجيل الثالث الإنترنت لمنفذ USB الخاص بالطراز RV215W.

الخطوة 3. من القائمة المنسدلة قائمة انتظار إعادة توجيه حركة مرور البيانات أختر قائمة انتظار إعادة توجيه لكل أولوية من أولويات قوائم التحكم في الوصول (COs).

الخطوة 4. طقطقة حفظ.

إعدادات DSCP

الخطوة 1. قم بتسجيل الدخول إلى الأداة المساعدة لتكوين الويب واختر جودة الخدمة > إعدادات DSCP. يتم فتح صفحة إعدادات DSCP:

الخطوة 2. انقر فوق زر الاختيار المطابق للواجهة المطلوبة التي تريد تكوين قيم DSCP لها في حقل تحديد الواجهة لتكوين. يستند هذا الخيار إلى الواجهة التي توفر الإنترنت إلى RV215W.

· إيثرنت — يوفر اتصال إيثرنت الإنترنت لمنفذ WAN الخاص ب RV215W.

· 3G — توفر مودم من الجيل الثالث الإنترنت لمنفذ USB الخاص بالطراز RV215W.

الخطوة 3. انقر زر الانتقاء الذي يتوافق مع خيار العرض المرغوب.

· طي لعرض قيم RFC فقط — يتم عرض قيم DSCP المحددة في مستند طلب التعليق (RFC).

· توسيع لعرض جميع قيم DSCP — يتم عرض جميع قيم DSCP.

الخطوة 4. من القائمة المنسدلة قائمة الانتظار أختر قائمة انتظار أولوية لكل قيمة DSCP.

الخطوة 5. طقطقة حفظ.