الهدف

بروتوكول نقل النص التشعبي الآمن (HTTPS) هو مجموعة من بروتوكول نقل النص التشعبي (HTTP) مع بروتوكول SSL/TLS لتوفير اتصال مشفر أو اتصال آمن.

يشرح هذا المستند كيفية حظر المستخدمين من الوصول إلى مواقع ويب أو عناوين URL المطلوبة. سيساعد هذا المستخدم في حظر المواقع الضارة غير المرغوب فيها أو المعروفة لأسباب الأمان وأسباب أخرى مثل المراقبة الأبوية.

الأجهزة القابلة للتطبيق

· الطراز RV016

· الطراز RV042

· الطراز RV042G

· الطراز RV082

إصدار البرامج

•4.2.2.08

حظر وصول HTTPS

تحتاج إلى العثور على عنوان IP لموقع الويب المحدد الذي ترغب في حظره. وللقيام بذلك، يرجى اتباع الخطوتين 1 و 2 الواردتين أدناه.

الخطوة 1. على الكمبيوتر، افتح موجه الأوامر من خلال ابدأ > تشغيل. ثم اكتب cmd في الحقل مفتوح. (في Windows 8، اكتب cmd في شاشة البدء.)

الخطوة 2. في نافذة "مطالبة الأوامر"، أدخل NSLOOKUP <space> URL. عنوان URL هو موقع الويب الذي تريد حظره. على سبيل المثال، إذا أردت حظر موقع الويب "www.example.com"، فستقوم بإدخال ما يلي:

nslookup www.example.com.

سيتم عرض الحقول التالية:

· Server — يعرض اسم خادم DNS الذي يوفر المعلومات للموجه.

· العنوان — يعرض عنوان IP الخاص بخادم DNS الذي يوفر المعلومات للموجه.

· الاسم — يعرض اسم الخادم الذي يستضيف موقع الويب الذي أدخلته في الخطوة 2.

· العنوان — يعرض عنوان IP الخاص بالخادم الذي يستضيف موقع الويب الذي أدخلته في الخطوة 2.

· الأسماء المستعارة — يعرض اسم المجال المؤهل بالكامل (FQDN) للخادم الذي يستضيف موقع الويب الذي أدخلته في الخطوة 2.

عنوان الخادم للموقع هو ما نحتاجه.

الخطوة 3. قم بتسجيل الدخول إلى الأداة المساعدة لتكوين الموجه لاختيار جدار الحماية > قواعد الوصول. تظهر صفحة قاعدة الوصول:

الخطوة 4. انقر فوق إضافة لإضافة قاعدة جديدة. يظهر الإطار قواعد الوصول:

الخطوة 5. أختر رفض من القائمة المنسدلة "إجراء" لحظر موقع الويب المطلوب.

الخطوة 6. أختر HTTPS [TCP/443~443] من القائمة المنسدلة "الخدمة" نظرا لأننا نقوم بحظر عنوان URL ل HTTPS.

الخطوة 7. أختر الخيار المرغوب لإدارة السجل من القائمة المنسدلة "سجل".

· تسجيل الحزم المطابقة لهذه القاعدة — سيقوم بتسجيل الحزم المحظورة.

· عدم التسجيل — لن يتم تسجيل أي حزم.

الخطوة 8. أختر LAN من القائمة المنسدلة لواجهة المصدر حيث يجب علينا حظر طلب URL الذي سيأتي من واجهة LAN للموجه.

الخطوة 9. أختر الخيار المرغوب من قائمة IP المنسدلة المصدر. ثم أدخل عنوان (عناوين) IP الخاصة بالجهاز (الأجهزة) غير المسموح لها بالوصول إلى موقع الويب:

· أحادي — تمنع القاعدة الحزم من عنوان IP واحد في واجهة شبكة LAN.

· النطاق — تمنع القاعدة الحزم من نطاق عناوين IP (IPv4 فقط) في واجهة شبكة LAN. أدخل عنوان IP الأول للنطاق في الحقل الأول ثم أدخل عنوان IP النهائي في الحقل الثاني.

· أي — تنطبق القاعدة على جميع عناوين IP في واجهة شبكة LAN.

الخطوة 10. أخترت الخيار ب رغب من الغاية ip قائمة منسدلة. ثم أدخل عنوان IP الخاص بعنوان URL الذي ترغب في حظره. ارجع إلى الخطوة 1 والخطوة 2 لمساعدتك في العثور على هذه المعلومات.

· أحادي — تمنع القاعدة الحزم من عنوان IP واحد في واجهة شبكة LAN.

· النطاق — تمنع القاعدة الحزم من نطاق عناوين IP (IPv4 فقط) في واجهة شبكة LAN. أدخل عنوان IP الأول للنطاق في الحقل الأول ثم أدخل عنوان IP النهائي في الحقل الثاني. عادة، لا يستخدم هذا الخيار لأنه يكون غير دقيق في بعض الأحيان وسيحظر مواقع أخرى.

الخطوة 11. أختر خيار الجدولة المطلوب في قسم الجدولة.

· دائما — تقوم هذه القاعدة بحظر موقع الويب طوال الوقت.

· الفاصل الزمني — هذه القاعدة تمنع موقع الويب فقط في وقت معين أو يوم معين من الأسبوع.

الخطوة 12. إذا قمت بتحديد الفاصل الزمني في الخطوة 11، فأدخل وقت البداية والنهاية المطلوب في الحقول من وإلى.

الخطوة 13. إذا قمت بتحديد الفاصل الزمني في الخطوة 11، فتحقق من اليوم (الأيام) الذي ترغب في حظر موقع الويب عليه أو حدد خانة الاختيار Daily لحظر موقع الويب كل يوم.

الخطوة 14. انقر على حفظ لحفظ الإعدادات. سيتم حظر موقع الويب المحدد.

أعد الخطوة 1 إلى الخطوة 15 لحظر المزيد من عناوين URL.