الهدف

بروتوكول الاتصال النفقي من نقطة إلى نقطة (PPTP) هو طريقة لتنفيذ شبكات VPN.  يستخدم PPTP قناة تحكم على بروتوكول التحكم في الإرسال (TCP) وتضمين التوجيه العام (GRE) على حزم بروتوكول الاتصال من نقطة إلى نقطة (PPP). خدمة التوجيه والوصول عن بعد (RRAS) هي برنامج خادم يتيح للخادم العمل كموجه شبكة. عند إعادة توجيه PPTP إلى RRAS، فإنه يسمح لخادم RRAS بأن يكون قادرا على التحكم في إعادة توجيه الشبكة PPTP.

الهدف من هذا المستند هو شرح كيفية إعادة توجيه بروتوكول الاتصال النفقي من نقطة إلى نقطة (PPTP) إلى خدمة التوجيه والوصول عن بعد (RRAS).

الأجهزة القابلة للتطبيق

· الطراز RV016

· الطراز RV042

· الطراز RV042G

· الطراز RV082

إعادة توجيه PPTP إلى RRAS

الخطوة 1. قم بتسجيل الدخول إلى الأداة المساعدة لتكوين الويب واختر إعداد > إعادة التوجيه. يتم أدناه عرض صفحة إعادة التوجيه.

الخطوة 2. من القائمة المنسدلة "خدمة"، أختر PPTP لبروتوكول الاتصال النفقي من نقطة إلى نقطة.

الخطوة 3. دخلت في العنوان مجال، العنوان من الخادم أن يستضيف ال VPN خدمة. يجب أن يكون عنوان IP من الشبكة الفرعية نفسها (يمكنك إستخدام حاسبة شبكة فرعية للتحقق).

الخطوة 4. حدد خانة الاختيار enable لتمكين إعادة توجيه نطاق المنفذ على موجه VPN.

الخطوة 5. انقر فوق إضافة إلى القائمة.

الخطوة 6. انقر فوق حفظ.

تكوين النطاق الترددي

تعمل إدارة النطاق الترددي على قياس الاتصالات على إرتباط شبكة والتحكم فيها. يتم قياس إدارة النطاق الترددي بوحدة بت في الثانية أو بوحدة البايت في الثانية (bps). تتيح إعدادات تكوين النطاق الترددي العريض حركة مرور البيانات من الخادم الخادم الخادم الخادم الخادم الخادم الخادم الخادم الخادم وجودة الخدمة (QoS) للأنواع المختلفة من حركة مرور البيانات.

الخطوة 1. في الأداة المساعدة لتكوين الويب، أختر إدارة النظام > إدارة النطاق الترددي. يتم فتح صفحة إدارة النطاق الترددي:

الخطوة 2. للنوع، انقر فوق الزر لاسلكي التحكم في المعدل.

الخطوة 3. حدد خانة الاختيار لواجهة WAN في حقل الواجهة التي تريد تطبيق التكوين

الخطوة 4. من القائمة المنسدلة "خدمة"، أختر GRE. GRE هو بروتوكول تضمين يستخدم في الارتباطات الظاهرية من نقطة إلى نقطة، وهو مطلوب لإعادة توجيه PPTP إلى RRAS.

الخطوة 5. في حقول IP، أدخل النطاق القابل للتطبيق لعناوين IP التي سيستخدمها الخادم.

الخطوة 6. من القائمة المنسدلة "إتجاه"، أختر تدفق البيانات.

الخطوة 7. في الدقيقة. حقل المعدل، أدخل الحد الأدنى للمعدل بالكيلوبت/ثانية للنطاق الترددي.

الخطوة 8. في الحد الأقصى. حقل المعدل، أدخل الحد الأقصى للمعدل بالكيلوبت/ثانية لعرض النطاق الترددي.

الخطوة 9. حدد تمكين لتمكين عمليات ضبط إدارة النطاق الترددي التي تم إنشاؤها.

الخطوة 10. انقر فوق إضافة إلى القائمة.

الخطوة 11. انقر فوق حفظ.