الهدف

إذا تم تجميد الموجه، أو إذا لم يعمل الموجه بشكل جيد، فيجب مراعاة خيار إعادة التشغيل. تقوم إعادة التشغيل بمسح عمليات الجهاز، ولكنها لا تحذف الإعدادات. في حالة حدوث عطل بالجهاز، أو إذا نسيت بيانات اعتماد تسجيل الدخول الخاصة بالجهاز، فقد تحتاج إلى إعادة ضبط النظام على إعدادات إعدادات إعدادات المصنع الافتراضية. عند إعادة ضبط الجهاز على إعدادات المصنع الافتراضية، يتم مسح الإعدادات الموجودة على الجهاز وتكوين الموجه على التكوينات الافتراضية الخاصة به. يمكنك إعادة الضبط إلى إعدادات المصنع الافتراضية أو إعادة تشغيل الجهاز من خلال زر فعلي على الجهاز أو من خلال أداة تكوين الويب المساعدة.

يشرح هذا المقال كيفية إعادة ضبط إعدادات المصنع الافتراضية وإعادة التشغيل على موجهات VPN RV016 أو RV042 أو RV042G أو RV082.

الأجهزة القابلة للتطبيق | إصدار البرامج الثابتة

- الطراز RV016 | 4.2.1.02 (تنزيل الأحدث)

- الطراز RV042 | 4.2.1.02 (تنزيل الأحدث)

- RV042G | 4.2.1.02 (تنزيل الأحدث)

- RV082 | 4.2.1.02 (تنزيل الأحدث)

إعادة ضبط الموجه إلى إعدادات المصنع الافتراضية

تحذير: ستؤدي إعادة الضبط إلى مسح جميع التكوينات الموجودة على الجهاز وضبط كل شيء على إعدادات المصنع الافتراضية.

من خلال زر إعادة الضبط

الخطوة 1. أستخدم كائن نقطي مثل قصاصة ورق للضغط باستمرار على زر إعادة ضبط لمدة 30 ثانية لإعادة ضبط الموجه.

ملاحظة: سوف يتوهج مصباح DIAG الموجود في مقدمة الجهاز باللون البرتقالي أثناء هذه العملية.

ملاحظة: إذا لم ينجح الاستخدام العادي لزر إعادة الضبط لإعادة الضبط على إعدادات إعدادات المصنع الافتراضية، فقم بإلغاء توصيل محول الطاقة ثم قم بتوصيله مرة أخرى بينما تبقي زر إعادة الضبط مضغوطا.

من خلال أداة تكوين الويب المساعدة

الخطوة 1. قم بتسجيل الدخول إلى الأداة المساعدة لتكوين الويب لاختيار إدارة النظام>إعدادات المصنع الافتراضية. يتم فتح صفحة إعدادات المصنع الافتراضية:

الخطوة 2. انقر على زر الرجوع إلى إعدادات المصنع الافتراضية. يؤدي ذلك إلى إعادة ضبط الموجه إلى إعدادات المصنع الافتراضية الأصلية وحذف جميع التكوينات التي سبق تعيينها بواسطة المستخدم.

الخطوة 3. تظهر نافذة تأكيد وتسأل ما إذا كنت متأكدا من رغبتك في العودة إلى الإعداد الافتراضي. انقر فوق موافق لتأكيد الموجه وإعادة تعيينه على الإعدادات الافتراضية.

ملاحظة: يظهر نافذة إعادة التمهيد ويبدي حالة إعادة التمهيد. يجب تحديث الصفحة تلقائيا بعد إعادة التشغيل. إذا لم يتم تحديثه، انقر فوق تسجيل الدخول لإعادة إدخال الأداة المساعدة لتكوين الويب.

إعادة تشغيل الموجه

تحذير: ستقوم إعادة التشغيل بمسح أي تكوينات تم إجراؤها، ولكن لم يتم حفظها. لن يتم مسح كافة التكوينات المحفوظة.

من خلال زر إعادة الضبط

الخطوة 1. أستخدم كائن نقطي مثل قصاصة ورق للضغط باستمرار على زر إعادة ضبط لمدة ثانية واحدة لإعادة تشغيل الموجه.

ملاحظة: لن تتوهج كل الأضواء ما عدا ضوء النظام مما يشير إلى أن إعادة التشغيل قيد التنفيذ. بمجرد عودة الضوء إلى وضع التشغيل، يكون الموجه جاهزا للاستخدام.

ملاحظة: إذا لم يؤدي إستخدام زر إعادة ضبط إلى إعادة تشغيل الجهاز، فقم بفصل محول الطاقة ثم قم بتوصيله مرة أخرى، فيجب أن يؤدي ذلك إلى إعادة تشغيل الجهاز.

من خلال أداة تكوين الويب المساعدة

الخطوة 1. قم بتسجيل الدخول إلى الأداة المساعدة لتكوين الويب لاختيار إدارة النظام > إعادة التشغيل. يتم فتح صفحة إعادة التشغيل:

الخطوة 2. انقر فوق إعادة التشغيل لإعادة تشغيل الجهاز. يؤدي هذا إلى إعادة تشغيل الجهاز ولا يتم فقد أية إعدادات.

الخطوة 3. يظهر إطار تأكيد ويسأل ما إذا كنت متأكدا من أنك تريد إعادة التشغيل. انقر فوق موافق لتأكيد إعادة تشغيل الجهاز.

ملاحظة: يظهر نافذة إعادة التمهيد ويظهر حالة إعادة التمهيد. يجب تحديث الصفحة تلقائيا بعد إعادة التشغيل إذا لم يتم تحديثها انقر فوق تسجيل الدخول لإعادة الإدخال.

شاهد مقطع فيديو يتعلق بهذه المقالة...

انقر هنا لعرض Tech Talks (المحادثات التقنية) الأخرى من Cisco