الهدف

إختبار الاتصال هو أداة مساعدة للشبكة تستخدم لتحديد ما إذا كان يمكن للكمبيوتر الاتصال بالأجهزة الموجودة في الشبكة. تساعد المعلومات المقدمة من إختبار الاتصال مسؤول الشبكة على تحديد حالة الاتصال. من المفيد أيضا تحديد الإجراءات المطلوبة لتصحيح الاتصالات أو تحسينها. يشرح هذا المقال كيفية إجراء إختبار اتصال على موجهات VPN RV016 و RV042 و RV042G و RV082.

الأجهزة القابلة للتطبيق

· الطراز RV016

· الطراز RV042

· الطراز RV042G

· الطراز RV082

إصدار البرامج

· الإصدار 4.2.1.02

إختبار بينغ

الخطوة 1. قم بتسجيل الدخول إلى الأداة المساعدة لتكوين الموجه واختر إدارة النظام> تشخيص. يتم فتح صفحة التشخيص:

الخطوة 2. انقر زر إختبار الاتصال لتنفيذ إختبار إختبار الاتصال.

الخطوة 3. أدخل عنوان IP أو عنوان URL الذي تريد إختبار الاتصال به في حقل مضيف Ping أو عنوان IP.

الخطوة 4. انقر فوق انتقال لبدء إختبار الاتصال.

سيتم عرض المعلومات التالية بعد انتهاء إختبار الاتصال:

· الحالة — تشير إلى ما إذا نجح إختبار الاتصال أو فشل.

· الحزم — يشير إلى عدد الحزم التي أرسلها الجهاز واستقبالها. وهذا يشير أيضا إلى النسبة المئوية للحزم المفقودة في الاختبار.

· وقت الذهاب والعودة — يشير إلى الوقت الذي إستغرقه إختبار الاتصال لتحديد الاتصال وإكمال الاختبار. توجد ثلاث قيم: الحد الأدنى والحد الأقصى والمتوسط.