الهدف

يقوم بروتوكول إدارة الشبكة البسيط (SNMP) بتجميع أجهزة الشبكة وتكوينها على شبكة IP. كما يمكنه مراقبة الأداء من خلال اكتشاف الأعطال أو الوصول غير المناسب.

الهدف من هذا المستند هو توضيح كيفية تكوين إعدادات SNMP على موجهات RV016 و RV042 و RV042G و RV082 VPN.

الأجهزة القابلة للتطبيق

· الطراز RV016

· الطراز RV042

· الطراز RV042G

· الطراز RV082

إصدار البرامج

· الإصدار 4.2.2.08

تكوين إعدادات SNMP

الخطوة 1. قم بتسجيل الدخول إلى الأداة المساعدة لتكوين الويب واختر إدارة النظام > SNMP. يتم فتح صفحة SNMP:

الخطوة 2. حدد خانة الاختيار SNMP الممكنة لتمكين ميزة SNMP. ستظهر حقول إضافية:

الخطوة 3. دخلت في النظام إسم مجال، المضيف إسم من المسحاج تخديد.

الخطوة 4. في حقل جهة اتصال النظام، أدخل اسم جهة الاتصال لمسؤول الشبكة.

الخطوة 5. في حقل موقع النظام، أدخل معلومات جهة الاتصال الخاصة بمسؤول الشبكة.

الخطوة 6. في حقل الحصول على اسم المجتمع، أدخل أوامر SNMP GET. الحد يصل إلى 64 حرفا ورقما. عامة هي الافتراضية.

الخطوة 7. في حقل تعيين اسم المجتمع، أدخل أوامر مجموعة SNMP. النطاق يصل إلى 64 حرفا ورقما. الوضع الخاص هو الوضع الافتراضي.

الخطوة 8. في حقل اسم مجتمع الملائمة، أدخل كلمة المرور التي سيتم إرسالها مع الملائمة. النطاق يصل إلى 64 حرفا ورقما. عامة هو الإعداد الافتراضي

الخطوة 9. في حقل إرسال ملائمة SNMP إلى ، أدخل عنوان IP في الحقل ذي الصلة من IPv4 أو IPv6 استنادا إلى المتطلب؛ أو اسم المجال في الحقل ذي الصلة للخادم الذي يشغل برنامج إدارة SNMP.

الخطوة 10. انقر على حفظ لحفظ الإعدادات.