الهدف

على RV110W، يمكن للمستخدم تعيين المنافذ على إعدادات سرعة وتدفق مختلفة. قد يرغب المستخدم في ضبط سرعة المنافذ بحيث يمكن للأجهزة التي تحتاج إلى حركة مرور بيانات سريعة الاتصال بمنفذ واحد بينما يمكن للأجهزة التي تحتاج إلى سرعة أقل الاتصال بمنفذ مختلف. يمكن توزيع النطاق الترددي بشكل صحيح عبر المنافذ. تساعد إعدادات التدفق على التحكم في بيانات التدفق مما يساعد إدارة عرض النطاق الترددي بشكل أكبر.

يشرح هذا المقال كيفية تكوين إعدادات إدارة المنفذ على RV110W.

الأجهزة القابلة للتطبيق

· الطراز RV110W

خطوات إجرائية

الخطوة 1. أستخدم أداة تكوين الويب المساعدة لاختيار الشبكة > LAN > إدارة المنافذ.

الخطوة 2. في الجدول، أختر صيغة من القائمة المنسدلة الوضع للمنفذ الذي تريد تحريره.

· التفاوض التلقائي — يعمل هذا الخيار تلقائيا على تعيين سرعة مشتركة بين الطراز RV110W والجهاز المتصل.

· بمعدل نقل بيانات يبلغ 10 ميجابت في الثانية — يرسل هذا الخيار بيانات بسرعة 10 ميجابت في الثانية ولكن بطريقة واحدة فقط في كل مرة.

· 10 ميجابت في الثانية بالكامل — يرسل هذا الخيار بيانات بسرعة 10 ميجابت في الثانية في كلا الاتجاهين في نفس الوقت.

· بمعدل نقل بيانات يبلغ 100 ميجابت في الثانية — يرسل هذا الخيار بيانات بسرعة 100 ميجابت في الثانية ولكن بطريقة واحدة فقط في كل مرة.

· 100 ميجابت في الثانية بالكامل — يرسل هذا الخيار بيانات بسرعة 100 ميجابت في الثانية في كلا الاتجاهين في نفس الوقت.

الخطوة 3. حدد خانة الاختيار التحكم في التدفق للسماح للطراز RV110W لتنظيم سرعة البيانات بحيث لا يقوم المرسل السريع بإرباك المستلم البطيء.

الخطوة 4. انقر فوق حفظ لحفظ التغييرات أو إلغاء الأمر لتجاهلها.