الأهداف

تعرض صفحة لوحة المعلومات RV110W ثروة من المعلومات الموجزة حول العديد من الميزات على الجهاز.

يشرح هذا المستند كيفية عرض لوحة المعلومات على RV110W.

الأجهزة القابلة للتطبيق

· الطراز RV110W

عرض لوحة المعلومات

الخطوة 1. في أداة تكوين الويب المساعدة أختر الحالة > لوحة المعلومات.

الخطوة 2. لتحديث لوحة المعلومات بمعلومات محدثة بشكل دوري، أختر وقتا من القائمة المنسدلة تحديث المعدل.

الخطوة 3. تعرض لوحة المعلومات المعلومات التالية:

· معلومات الجهاز

- اسم النظام — اسم الجهاز.

- إصدار البرنامج الثابت — إصدار البرنامج الحالي الذي يقوم الجهاز بتشغيله.

- الرقم التسلسلي — الرقم التسلسلي للجهاز.

· إستخدام الموارد

- وحدة المعالجة المركزية - مقدار وحدة المعالجة المركزية (CPU) التي يتم إستخدامها بواسطة الجهاز.

- مساحة الذاكرة — مقدار الذاكرة التي يتم توفيرها مجانا أو لا يتم إستخدامها.

- الوقت الحالي — الوقت الذي تم تعيين الجهاز فيه حاليا.

- وقت تشغيل النظام — كم من الوقت يعمل النظام.

· ملخص Syslog

يشير إلى ما إذا كان التسجيل ممكنا لفئات الحدث هذه:

- حالة الطوارئ - النظام غير قابل للاستخدام. عادة ما يتم بث هذا إلى كافة العمليات.

- تنبيه - ضرورة إتخاذ إجراءات فورية.

- الحالات الحرجة — يتم تسجيل حالات حرجة، مثل حدوث خطأ في الجهاز الثابت.

- خطأ — تم تسجيل حالات الخطأ.

- تحذير - يتم تسجيل شروط التحذير.

· واجهة شبكة LAN (الشبكة المحلية)

- عنوان MAC — عنوان MAC الخاص بالموجه.

- عنوان IPv4 — عنوان IP المحلي للموجه.

- خادم DHCP — حالة خادم Router IPv4 DHCP (ممكن أو معطل).

· معلومات شبكة WAN (عبر الإنترنت)

- عنوان IPv4 — عنوان IP الخاص بمنفذ WAN للموجه.

- حالة اتصال الإنترنت (لأعلى أو لأسفل).

· الشبكات اللاسلكية

تسرد حالة عناوين SSID الأربعة الخاصة بالشبكة اللاسلكية.

· الشبكة الخاصة الظاهرية (VPN)

- مستخدمو QuickVPN — عدد مستخدمي QuickVPN الذين تم تعيينهم على الجهاز وهم قيد الاستخدام.

- مستخدمو بروتوكول PPTP — عدد مستخدمي بروتوكول الاتصال النفقي من نقطة إلى نقطة الذين تم تعيينهم على الجهاز وهم قيد الاستخدام.