الهدف

يشرح هذا المستند الخطوات التي يمكن إتخاذها لاستكشاف أخطاء سيناريو اتصال بين شبكات VLAN وإصلاحها. ضع في الاعتبار المخطط كما يلي: أي جهاز (مثل جهاز تخزين على سبيل المثال) متصل بشبكة VLAN جديدة تم إنشاؤها على RV110W. لا يحدث الآن التوجيه بين شبكات VLAN إلى هذا الجهاز من شبكات VLAN الأخرى الموجودة على RV110W. وفي هذه الحالة ستكون هذه المقالة مفيدة.

الأجهزة القابلة للتطبيق

- الطراز RV110W

أستكشاف أخطاء اتصال QuickVPN وإصلاحها

جربي رنين

أول تحقق من الجهاز، إذا نجح إختبار الاتصال ب RV110W. سيضمن ذلك أن الجهاز قد استلم عنوان IP الخاص به.

التحقق من إنشاء شبكة VLAN

فحصت ال RV110W إن خلقت ال VLAN بشكل صحيح.

الخطوة 1. ويمكن تحقيق ذلك إذا أخترت شبكة > شبكة LAN > عضوية VLAN من الأداة المساعدة لتكوين الويب. هذا يفتح ال VLAN عضوية صفحة أي يتلقى ال VLAN عملية إعداد للميناء.

الخطوة 2. بعد الحصول على المنفذ، تحقق مما إذا كان الجهاز يتم توصيله سلكيا على المنفذ الأيمن.

التحقق من تمكين التوجيه بين شبكات VLAN

الخطوة 1. للتحقق من تمكين التوجيه بين شبكات VLAN، أختر شبكة > توجيه من الأداة المساعدة الإدارية. تظهر صفحة التوجيه:

الخطوة 2. قم بالتمرير إلى منطقة Inter-VLAN وحدد ما إذا كان خانة الاختيار تمكين التوجيه بين شبكات VLAN محددة أم لا. إذا لم تكن قد حددت خانة الاختيار enable لتمكين التوجيه بين شبكات VLAN

الخطوة 3. احفظ الإعدادات بنقر زر حفظ.