الهدف

في الطراز RV110w، يمكن للمسؤول السماح لمعرف مجموعة أمان (SSID) بالوصول إلى الشبكة أثناء أوقات محددة. وهذا يساعد على زيادة أمان الشبكة. توضح هذه المقالة كيفية تكوين إعدادات الوصول إلى الوقت من اليوم على RV110W.

الأجهزة القابلة للتطبيق

- الطراز RV110W

خطوات إجرائية

الخطوة 1. أستخدم أداة تكوين الويب المساعدة لاختيار لاسلكي > إعدادات أساسية. تظهر صفحة الإعدادات الأساسية.

الخطوة 2. في الجدول اللاسلكي، حدد خانة الاختيار الخاصة ب SSID والتي تريد فيها تحرير إعدادات الوصول إلى وقت اليوم.

الخطوة 3. انقر فوق وقت الوصول إلى اليوم. تفتح صفحة جديدة.

الخطوة 4. إلى يمين وقت التشغيل، حدد خانة الاختيار تمكين للسماح بالوصول إلى شبكة SSID أثناء أوقات محددة فقط.

الخطوة 5. في الجانب الأيمن من وقت البدء، أستخدم القوائم المنسدلة "ساعات" و"دقائق" و"صباحا/مساء" لتعيين وقت بدء الوقت الذي يمكن فيه لمعرف SSID الوصول إلى الشبكة.

الخطوة 6. على يمين وقت الإيقاف، أستخدم القوائم المنسدلة "ساعات" و"دقائق" و"AM/PM" لتعيين وقت الإيقاف الذي يمكن فيه لمعرف SSID الوصول إلى الشبكة.

الخطوة 7. انقر فوق حفظ لحفظ التغييرات أو إلغاء الأمر لتجاهلها أو فوق الخلف للعودة إلى الصفحة السابقة.