الأهداف

يطلق نطاق المنفذ هو طريقة لإعادة توجيه المنفذ الديناميكي. عندما يفتح المضيف المتصل بالموجه منفذ المشغل الذي تم تكوينه في قاعدة الإطلاق لنطاق المنفذ، يقوم الموجه بإعادة توجيه المنافذ التي تم تكوينها إلى المضيف. بمجرد أن تقوم المضيف بإغلاق المنفذ الذي تم تشغيله، يقوم الموجه بإغلاق المنافذ التي تمت إعادة توجيهها. إطلاق المنفذ أكثر أمانا من إعادة توجيه المنفذ الواحد وإعادة توجيه نطاق المنفذ. هذا لأن مع إطلاق ميناء، يبقى الميناء مغلقة إلى أن هم يكون أطلقت لذلك يحد من إمكانية الوصول غير مرغوب إلى ميناء.

الهدف من هذا وثيقة أن يبدي أنت كيف أن يشكل مدى أيسر يطلق على ال RV110W.

الأجهزة القابلة للتطبيق

- الطراز RV110W

مدى المنفذ يطلق

الخطوة 1. في أداة تكوين الويب أختر جدار الحماية > إطلاق نطاق المنفذ. تظهر صفحة الإطلاق لنطاق المنفذ.

الخطوة 2. في حقل التطبيق، أدخل اسم التطبيق الذي تريد إنشاء قاعدة إعادة توجيه المنفذ له.

الخطوة 3. في حقول النطاق الذي تم تشغيله، أدخل رقم المنفذ أو نطاق أرقام المنافذ الذي سيقوم بتشغيل هذه القاعدة عند إجراء طلب اتصال من حركة المرور الصادرة. عندما يكون واحد فقط استعملت ميناء، دخلت ال نفسه رقم أيسر في كلا حقلين.

الخطوة 4. دخلت في حقول النطاق المعاد توجيهه، رقم المنفذ أو نطاق أرقام المنافذ الذي يستخدمه النظام البعيد للاستجابة للطلب الذي يستلمه. إذا كان الاتصال الوارد يستخدم منفذا واحدا فقط، فحدد نفس رقم المنفذ في كلا الحقلين.

الخطوة 5. حدد خانة الاختيار تمكين لتمكين القاعدة.

الخطوة 6. انقر فوق حفظ في أسفل الصفحة لحفظ الإعدادات.