الهدف

باستخدام الأداة المساعدة لتهيئة الويب، يمكن للمستخدم تغيير إعدادات لاسلكية متنوعة على الطراز RV110W حتى يعمل الموجه بأقصى أداء له. يشرح هذا المقال كيفية تكوين الإعدادات اللاسلكية الأساسية على RV110W.

الأجهزة القابلة للتطبيق

- الطراز RV110W

خطوات إجرائية

الخطوة 1. أستخدم أداة تكوين الويب المساعدة لاختيار لاسلكي > إعدادات أساسية. تفتح صفحة الإعداد الأساسي.

الخطوة 2. على يمين الراديو، حدد خانة الاختيار تمكين الشبكات اللاسلكية.

الخطوة 3. من الحقل المنسدل لوضع الشبكة اللاسلكية، أختر وضع شبكة لاسلكية.

- B/G/N-مختلطة — يسمح هذا الخيار لأجهزة Wireless-N و Wireless-B و Wireless-G بالاتصال بالشبكة.

- ب فقط — يسمح هذا الخيار فقط لأجهزة Wireless-B اللاسلكية بالتوصيل بالشبكة.

- G فقط — يسمح هذا الخيار فقط لأجهزة Wireless-G بالتوصيل بالشبكة.

- N فقط — يسمح هذا الخيار فقط لأجهزة Wireless-N بالتوصيل بالشبكة.

- B/G-mixed — يسمح هذا الخيار لأجهزة Wireless-B و Wireless-G بالتوصيل بالشبكة.

- G/N-mixed — يسمح هذا الخيار لأجهزة Wireless-G و Wireless-N بالتوصيل بالشبكة.

الخطوة 4. إذا أخترت B/G/N-Mixed أو N-only أو G/N-Mixed، انقر إما على زر راديو 20 ميجاهرتز أو زر راديو 20/40 ميجاهرتز لتعيين النطاق الترددي اللاسلكي.

الخطوة 5. من قائمة القناة اللاسلكية المنسدلة، أختر قناة للتوصيل إليها.

الخطوة 6. من القائمة المنسدلة لإدارة AP VLAN، أختر معرف VLAN الذي تريد الاتصال به.

الخطوة 7. على يمين U-APSD (حفظ الطاقة في WMM)، حدد خانة الاختيار enable لتمكين تسليم الطاقة التلقائي غير المجدول (U-APSD) (أو حفظ الطاقة في WMM) لتوفير الطاقة.

الخطوة 8. انقر فوق حفظ لحفظ التغييرات أو إلغاء الأمر لتجاهلها.

جدول لاسلكي

الخطوة 1. حدد خانة الاختيار في العمود الأول لمعرف مجموعة الخدمات (SSID) الذي تريد تحريره.

الخطوة 2. انقر فوق تحرير لتحرير خصائص SSID.

الخطوة 3. في عمود تمكين SSID، انقر فوق رمز تشغيل/إيقاف تشغيل لتمكين SSID.

الخطوة 4. في عمود بث SSID، حدد خانة الاختيار لبث SSID إلى أجهزة لاسلكية أخرى.

الخطوة 5. من القائمة المنسدلة شبكة VLAN، أختر معرف شبكة VLAN الذي ترتبط به الشبكة.

الخطوة 6. في العزل اللاسلكي مع عمود SSID، حدد خانة الاختيار لعزل SSID لاسلكيا.

الخطوة 7. في عمود WMM، حدد خانة الاختيار لتمكين وسائط Wi-Fi المتعددة (WMM).

الخطوة 8. في عمود "زر أجهزة WPS"، انقر فوق زر الاختيار لتعيين الزر WPS الموجود في الجزء الأمامي من الإطار ل RV110W إلى الشبكة.

الخطوة 9. انقر فوق حفظ لحفظ التغييرات أو إلغاء الأمر لتجاهلها.